Résumé

Lors de la mise à niveau du micrologiciel de la version 1.4.2.04 vers la version 1.4.5.02, l'ensemble de la pile redémarre.

Date d'identification

30 septembre 2016

Date de résolution

31 mars 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG500-52P

1.4.2.04

Description du problème

La pile entière de six commutateurs SG500-52P a redémarré lors de la tentative de mise à niveau du micrologiciel version 1.4.2.04 vers la version 1.4.5.02.

Résolution

Mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel 1.4.7.06.