Résumé

Le parcours MIB SNMP fournit beaucoup plus de sorties que les ports configurés.

Date d'identification

10 février 2017

Date de résolution

16 février 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG500-28MPP-K9

2.2.5.68

Description du problème

Une marche SNMP MIB, effectuée sur un SG500, peut prendre un temps considérable. Ce problème est connu et est dû à l'architecture du commutateur.

Solution de contournement

La sortie peut être limitée en interrogeant le commutateur à l'aide des fichiers MIB fournis sur cisco.com ou, si le serveur SNMP le permet, en limitant la marche à exclure les OID qui ne sont pas nécessaires.

La marche peut être limitée sur les commutateurs qui ne sont pas empilés en changeant le mode pile en mode autonome. Pour le SG500, cela réduira le nombre de ports signalant de 800 à 100. Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez changer les modèles de commutateur en SG300 et limiter les ports un peu plus loin.