Introduction

Une adresse MAC (Medium Access Control) est une adresse de couche liaison de données unique attribuée à un périphérique réseau. Un commutateur qui est le périphérique de couche liaison de données gère une table d’adresses MAC pour transférer les trames vers un port de destination. Les entrées de la table d’adresses MAC sur le commutateur sont construites de manière statique ou dynamique.

Dans ce scénario, une adresse MAC statique est configurée sur l'un des ports qui appartient au VLAN 1 sur le commutateur.

Si vous ne connaissez pas les termes de ce document, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer une adresse MAC statique sur les commutateurs empilables des gammes Sx500 et SG500X.

Périphériques pertinents

- Série Sx500

- Série SG500X

Version du logiciel

- 1.4.8.06

Configuration de l’adresse MAC statique

Note: Les images peuvent varier légèrement en fonction du modèle exact du périphérique que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du commutateur SG500X-48MP.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Tables d'adresses MAC > Adresses statiques.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Ajouter sous la table d'adresses statiques.

Étape 3. Dans la fenêtre Add Static Address, sélectionnez le VLAN sur lequel vous souhaitez ajouter l'adresse MAC statique dans la liste déroulante VLAN ID.

Note: Dans cet exemple, VLAN 1 est sélectionné.

Étape 4. Entrez l'adresse MAC statique du port dans le champ Adresse MAC.

Note: Dans cet exemple, 00:26:c7:3b:78:7a est entré.

Étape 5. Dans le champ Interface, sélectionnez une interface (Unité/Emplacement, Port ou LAG) pour l'entrée en cliquant sur la case d'option souhaitée, puis choisissez une interface dans sa liste déroulante.

- Unit/Slot : ID d'unité de l'unité (active, en veille ou membre) de la pile et nombre de logements d'extension disponibles dans celle-ci. Ce commutateur prend en charge jusqu'à 4 unités.

- Port : interface du commutateur respectif de l'unité/emplacement sélectionné.

- LAG : plusieurs ports du commutateur sont combinés pour former un groupe unique appelé LAG (Link Aggregation Group).

Ce commutateur prend en charge jusqu'à huit LAG.Note:

Dans cet exemple, l'unité 2/1 et le port GE1 sont choisis.Note:

Étape 6. Dans la zone État, sélectionnez une option sur le traitement de l'entrée. Les options sont les suivantes :

- Permanent : l'adresse MAC est conservée même lorsque le commutateur est redémarré.

- Supprimer lors de la réinitialisation : l'adresse MAC est supprimée lors de la réinitialisation du commutateur.

- Supprimer le délai d'attente : l'adresse MAC est supprimée en cas de vieillissement. Le vieillissement désigne une période configurable après laquelle une adresse MAC inactive est supprimée de la table d’adresses MAC.

- Secure : l'adresse MAC est sécurisée lorsque le port choisi est en mode verrouillé classique. En mode verrouillé classique, l'adresse MAC du port ne peut pas être modifiée une fois qu'elle est attribuée et ne sera pas affectée par le vieillissement.

Note: Dans cet exemple, Supprimer le délai d'attente est sélectionné.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

L'adresse MAC statique configurée est maintenant ajoutée à la table d'adresses statiques.

Étape 8. Pour enregistrer définitivement la configuration, cliquez sur le bouton Enregistrer clignotant dans la partie supérieure de l'utilitaire Web.