Introduction

Une adresse MAC (Medium Access Control) est une adresse de couche liaison de données unique attribuée à un périphérique réseau. Un commutateur qui est le périphérique de couche liaison de données gère une table d’adresses MAC pour transférer les trames vers un port de destination. Les entrées de la table d’adresses MAC sur le commutateur sont construites de manière statique ou dynamique.

Dans ce scénario, une adresse MAC statique est configurée sur l'un des ports qui appartient au VLAN 1 sur le commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI).

Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer une adresse MAC statique sur les commutateurs empilables des gammes Sx500 et SG500X via l'interface de ligne de commande.

Périphériques pertinents

- Série Sx500

- Série SG500X

Version du logiciel

- 1.4.8.06

Configuration de l’adresse MAC statique

Note: Les images peuvent varier légèrement en fonction du modèle exact du périphérique que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du commutateur SG500X-48MP.

Étape 1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du commutateur et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le périphérique.

Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Dans cet exemple, le nom d'utilisateur par défaut est cisco et un mot de passe personnel est utilisé.

Étape 2. Dans l’interface de ligne de commande, passez en mode de commande de configuration globale en entrant les commandes suivantes :

SG500X# configure terminal

Étape 3. Une fois en mode de configuration globale, entrez la commande permettant de spécifier une adresse MAC statique à ajouter à la table d’adresses MAC en entrant les informations suivantes :

SG500X (config) #mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

Note: Dans cet exemple, l'adresse MAC c8:0a:a9:73:b0:a1 pour le port GE 1/1 dans le VLAN 1 est entrée. L'image ci-dessus montre seulement la version raccourcie de la commande indiquée par un $ en raison de la limitation de longueur de caractères sur l'interface de ligne de commande.

Étape 4. Quittez le mode de configuration globale en entrant les commandes suivantes :

SG500X (config) #exit

Étape 5. Vérifiez la table d’adresses MAC pour vérifier l’adresse MAC statique entrée en entrant les informations suivantes :

SG500X#show mac address-table

La table d’adresses MAC doit maintenant afficher l’adresse MAC statique configurée dans le VLAN et le port spécifiés.

Étape 6. (Facultatif) Pour enregistrer définitivement vos paramètres, saisissez ce qui suit :

SG500X# copy running-config startup-config

Étape 7. Entrez Y dans l'invite Remplacer le fichier pour indiquer Oui et enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration initiale.

Remplacer le fichier [startup-config].... (O/N) [N] ? O

La page confirme ensuite que la copie de la configuration en cours dans la configuration de démarrage a réussi.

Vous avez maintenant correctement configuré une adresse MAC statique sur les commutateurs Sx500 et SG500X via l'interface de ligne de commande.