Objectifs

Les réseaux WAN sont utilisés pour se connecter à Internet. Les gammes SPA 300 et 500 peuvent être configurées pour avoir une adresse IP DHCP ou une adresse IP statique. Ces paramètres doivent être modifiés en fonction de l'utilisation prévue de votre téléphone IP. L'option IP statique est la meilleure si vous devez accéder fréquemment au téléphone via l'interface Web et l'option DHCP est la meilleure si vous voulez utiliser n'importe quelle fonctionnalité Web.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA 500

Gamme · SPA 300

Activer le WAN

Étape 1. Appuyez sur l'icône Setup.

Étape 2. Accédez à Paramètres et appuyez sur Sélect. à l'aide de la touche de fonction.

Étape 3. Accédez à Network Configuration et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction.

Étape 4. Accédez à WAN Connection Type — Remarque : Appuyez sur **# pour déverrouiller ou verrouiller certaines options de modification sur le téléphone.

Étape 5. Appuyez sur Modifier pour modifier le type de connexion WAN.

Étape 6. Appuyez sur Option pour basculer entre DHCP et IP statique.

· DHCP : signifie Dynamic Host Configuration Protocol, ce qui signifie que l'adresse IP du téléphone ne sera pas nécessairement la même à chaque fois.

· Static IP : une adresse IP statique signifie que le téléphone IP aura la même adresse IP à chaque fois.

Étape 7. Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.