Objectif

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et terminer des sessions dans un réseau IP. SIP est un mécanisme de gestion des appels. Il permet également d'établir l'emplacement de l'utilisateur, de négocier les fonctionnalités de sorte que tous les participants d'une session puissent s'entendre sur les fonctionnalités à prendre en charge entre eux et de modifier les fonctionnalités d'une session pendant qu'elle est en cours.

Le protocole SDP (Session Description Protocol) est une représentation standard qui décrit les flux multimédias pour les sessions multimédias. Le SDP lui-même ne transporte pas de support, mais négocie entre les points d'extrémité du type et du format de support. Les données utiles SDP sont utilisées uniquement pour les appels sortants. En cas d'appels entrants, le téléphone IP suit le type de données utiles de l'appelant.

L'objectif de ce document est de vous montrer la configuration des types de données utiles SDP sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Configuration des types de données utiles SDP

Remarque : Sur le protocole de signalisation de téléphone IP SPA300 ou SPA500 réel défini comme SIP, utilisez les touches de navigation pour accéder à Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Admin Login > Advanced > Voice > SIP. La page SIP Parameters s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la zone Types de données utiles SDP.

Étape 3. Entrez le numéro sur lequel l'expéditeur et le destinataire doivent s'entendre pour l'événement de session dans le champ Données utiles dynamiques AVT. Elle est située entre 96 et 127. Il est défini par défaut à 101.

Étape 4. Entrez le numéro de codec utilisé pour envoyer un message SIP dans le champ Données utiles dynamiques INFOREQ. La meilleure plage est de 96 à 27. La valeur par défaut est vide.

Remarque : le numéro de charge utile dynamique INFOREQ doit correspondre au numéro de réseau ou à un autre numéro de partie configuré pour activer la charge utile dynamique.

Étape 5. Entrez le numéro de type de charge utile RTP dans le champ Charge utile dynamique G726r16. Il s'agit du numéro qui représente le paquet transmis par le codec G.726r16. Elle est située entre 96 et 127. Il est défini par défaut à 98.

Remarque : La charge utile dynamique G26r16 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 6. Entrez le numéro de type de charge utile RTP dans le champ Charge utile dynamique G726r24. Il s'agit du numéro qui représente le paquet transmis par le codec G.726r24. Elle est située entre 96 et 127. Il est défini par défaut à 97.

Remarque : La charge utile dynamique G26r24 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 7. Entrez le numéro de type de charge utile RTP dans le champ Charge utile dynamique G726r32. Il s'agit du numéro qui représente le paquet transmis par le codec G.726r32. Elle est située entre 0 et 268435455. Il est défini par défaut à 2.

Étape 8. Entrez le numéro de type de charge utile RTP dans le champ Charge utile dynamique G726r40. Il s'agit du numéro qui représente le paquet transmis par le codec G.726r40. Elle est située entre 0 et 268435455. Il est défini par défaut à 2.

Étape 9. Entrez le numéro de type de charge utile RTP dans le champ Charge utile dynamique G729b. Il s'agit du numéro qui représente le paquet transmis par le codec G.729b. Elle est située entre 0 et 268435455. Il est défini par défaut à 99.

Étape 10. Entrez le type de données utiles dynamiques RTP encapsulées dans le champ EncapRTP Dynamic Payload. Elle est située entre 0 et 268435455. Il est défini par défaut à 112.

Étape 11. Entrez la valeur qui indique le RTP-Start-Loopback dans le champ RTP-Start-Loopback Dynamic. Dans RTP-Start-Loopback, un élément réseau bloque le support de la source de bouclage jusqu'à ce que le miroir de bouclage démarre la transmission du paquet. Il est défini par défaut à 113.

Étape 12. Choisissez le codec RTP-Start-Loopback approprié pour convertir un signal vocal analogique en signal vocal codé numérique à partir de la liste déroulante RTP-Start-Loopback Codec. La valeur par défaut est G711u.

· G711u — Il s'agit d'un schéma de modulation PCM (Pulse Code Modulation). Ceci utilise un codec mu-law qui améliore le rapport signal/bruit sans nécessiter plus de données supplémentaires. Il est utilisé aux États-Unis et au Japon.

· G711a — Il s'agit d'un schéma de modulation de code d'impulsion (PCM). Il utilise un codec A-law et est utilisé dans la plupart des pays du monde.

· G726-32 — Il s'agit d'un schéma ADPM (Adaptive Different Pulse Code Modulation). Ceci utilise à la fois la loi a et la loi mu et contribue à réduire la bande passante.

· G729a — Il s'agit d'une extension de G729 qui utilise le code algèbre de prédiction linéaire avancée (ACELP) pour simplifier la complexité et réduire le coût élevé du G729. Il nécessite moins de puissance de calcul que le G729.

· G722 — Il s'agit d'un schéma SB-ADPCM (Subband Adaptive Different Pulse Code Modulation), qui fournit des débits audio large bande de 7 kHz pour améliorer la qualité de la parole.

Étape 13. Entrez le nom du codec AVT (Audio Video Transport) dans le champ AVT Codec Name. La valeur par défaut est phone-event.

Étape 14. Entrez le nom du codec G711u dans le champ G711u Codec Name. Il s'agit d'un système de modulation PCM (Pulse Code Modulation) qui utilise un codec mu-law pour améliorer le rapport signal/bruit sans nécessiter plus de données supplémentaires. Il est utilisé aux États-Unis et au Japon.La valeur par défaut est Pulse Code Modulation Mu-law (PCMU).

Étape 15. Entrez le nom du codec G711a dans le champ G711a Codec Name. Il s'agit d'un schéma PCM (Pulse Code Modulation) qui utilise un codec A-law. Il est utilisé dans la plupart des pays du monde.La valeur par défaut est la loi PCMA (Pulse Code Modulation A).

Étape 16. Entrez le nom du codec G726r16 dans le champ G726r16 Codec Name. Il s'agit d'un schéma ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) qui utilise 16 kbits par seconde. La valeur par défaut est G726-16.

Remarque : La charge utile dynamique G726r16 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 17. Entrez le nom du codec G726r24 dans le champ G726r24 Codec Name. Il s'agit d'un schéma ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) qui utilise 24 kbits par seconde. La valeur par défaut est G726-24.

Remarque : La charge utile dynamique G726-24 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 18. Entrez le nom du code G726r32 dans le champ G726r32 Codec Name. Il s'agit d'un schéma ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) qui utilise 32 kbits par seconde.La valeur par défaut est G726-32.

Étape 19. Entrez le nom du codec G726r40 dans le champ G726r40 Codec Name. Il s'agit d'un schéma ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) qui utilise 40 kbit/s. La valeur par défaut est G726-40.

Remarque : La charge utile dynamique G726-40 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 20. Entrez le nom du codec G729a dans le champ G729a Codec Name. Il s'agit d'une extension du G729 qui utilise le code algèbre ACELP pour simplifier la complexité et réduire le coût élevé du G729. Il nécessite moins de puissance de calcul que G729.La valeur par défaut est G729a.

Étape 21. Entrez le nom du codec G729b dans le champ G729b Codec Name. Il s'agit d'une extension du G729 pour prendre en charge la voix et l'audio large bande.La valeur par défaut est G729ab.

Étape 22. Entrez le nom du codec G722 dans le champ G722 Codec Name. Il s'agit d'un codec qui prend en charge l'audio large bande de 7 kHz. La valeur par défaut est G722.

Étape 23. Entrez le nom du code G723 dans le champ G723 Codec Name. Il s'agit d'une extension du G721 qui utilise la modulation ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) pour fournir une qualité vocale de 300 Hz à 3 400 Hz. La valeur par défaut est G723.

Remarque : La charge utile dynamique G723 ne s'applique pas aux modèles SPA525G et SPA525G2.

Étape 24. Entrez le nom du codec EncapRTP dans le champ EncapRTP Codec Name.  Il s'agit du nom du protocole en temps réel encapsulé. La valeur par défaut est encaprtp.

Étape 25. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.