Objectif

La fonction NAT (Network Address Translation) aide à la traduction entre les adresses IP privées internes et les adresses IP publiques externes. La fonction NAT masque également l’adresse IP d’origine de l’hôte, ce qui ajoute de la sécurité. En outre, la fonction NAT permet de préserver les adresses IP publiques d'une organisation. L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer NAT sur la carte téléphonique SPA8000.

Périphérique applicable

- Adaptateur téléphonique analogique SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Configuration des paramètres NAT

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Voice > L1-L8. La page Ligne s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Line Enable (Activer la ligne), sélectionnez yes pour activer la ligne pour les configurations des paramètres NAT.

Étape 3. Choisissez yes dans la liste déroulante NAT Mapping Enable pour utiliser les adresses IP mappées en externe et les ports SIP/RTP dans les messages SIP. La valeur par défaut est Non.

Étape 4. Choisissez yes dans la liste déroulante NAT Keep Alive Enable pour enregistrer le message de maintien des paramètres NAT configurés. Le message Keep alive est un message transmis à partir d'un périphérique qui empêche la liaison entre deux périphériques communiquants d'être interrompue. La valeur par défaut est no.

Étape 5. Dans le champ NAT Keep Alive Msg, saisissez le message keep alive qui doit être envoyé périodiquement pour mettre à jour le mappage NAT actuel. Si la valeur de ce champ est $NOTIFY, un message de notification est envoyé. Si la valeur est $REGISTER, un message d'enregistrement sans contact est envoyé. La valeur par défaut est $NOTIFY.

Étape 6. Dans le champ Fonction NAT Keep Alive Dest, saisissez la destination qui doit recevoir les messages NAT keep alive. Si la valeur est $PROXY, les messages de maintien de connexion NAT sont envoyés au serveur proxy actuel ou au serveur proxy sortant. La valeur par défaut est $PROXY.

Étape 7. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.