Objectif

La traduction d'adresses de réseau (NAT) traduit une adresse IP privée sur le réseau local (LAN) en adresse IP publique (WAN) et traduit une adresse IP publique (WAN) en adresse IP de réseau local privée. Cet article explique comment réserver une plage de ports sur un SPA8000. La plage de ports, identifiée comme ports réservés, est désignée pour ne pas être utilisée pour la traduction d'adresses de réseau (NAT).

Note: Si le transfert de port est défini sur un port réservé, le transfert de port pour ce port spécifique est annulé.

Périphérique applicable

- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Plage de ports réservés au système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Network > Application. La page Application s'ouvre :

Étape 2. Dans la zone System Reserved Ports Range (Plage de ports réservés système), saisissez le port de départ dans le champ Starting Port (Port de départ). Il s'agit du port de début de la plage de ports réservés. Cette plage de ports définit les ports TCP/UDP utilisés par les applications qui fonctionnent sur l'adaptateur téléphonique.

Remarque : le port de démarrage par défaut est 50000.

Étape 3. Dans la liste déroulante Nombre de ports réservés, sélectionnez le nombre de ports à réserver. Cela indique le nombre total de ports réservés. Les ports sont réservés pour fournir des services particuliers à un hôte.

Remarque : la valeur par défaut pour Num of Ports Reserved est 256.

Étape 4. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer la configuration.