Objectif

Les adaptateurs téléphoniques SPA8000 peuvent accueillir 8 numéros à composition rapide. Les numéros abrégés sont utiles lorsque les utilisateurs appellent fréquemment certains numéros. La numérotation abrégée permet à un utilisateur d'utiliser un seul numéro pour composer les numéros fréquents au lieu de composer le numéro complet. Cet article explique comment configurer les paramètres de numérotation abrégée sur un SPA8000.

Périphérique applicable

- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Paramètres de numérotation abrégée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Voice > L1-L8. La page Ligne s'ouvre :

Remarque : assurez-vous de choisir la ligne à configurer dans le dernier chemin de l'étape 1. Les lignes 1 à 8 sont disponibles sur le périphérique.

Étape 2. Saisissez les numéros de téléphone souhaités dans les champs Speed Dial (2 à 9) de la zone Speed Dial Settings. Le paramètre par défaut est vide. L'utilisateur peut utiliser ces numéros abrégés à un chiffre pour composer le numéro que vous saisissez dans les champs de numérotation abrégée (2 à 9) correspondants.

Note: Si une URL est entrée en remplacement des numéros de téléphone de l'étape 2, l'URL accède à un groupe de numérotation par la numérotation abrégée spécifique.

La numérotation abrégée 1 n'est pas disponible dans la page. Le SPA8000 dispose de 8 emplacements de mémoire.Note:

Étape 3. Cliquez sur Submit All Changes afin d'enregistrer la configuration.