Objectif

La mise à niveau du micrologiciel de l'adaptateur de téléphone analogique de la gamme SPA100 permet d'améliorer les performances du périphérique et de le tenir à jour.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la mise à niveau du micrologiciel dans l'adaptateur téléphonique analogique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

· SPA112

· SPA122

Version du logiciel

· 1.3.2-XU (014)

URL de téléchargement du logiciel

Série SPA100

Mise à niveau du micrologiciel

Étape 1. Accédez à la page Web de Cisco et téléchargez la dernière version du micrologiciel. Ceci est fourni dans un fichier .Zip.

Étape 2. Connectez-vous à la page Phone Adapter Configuration Utility et sélectionnez Administration > Firmware Upgrade. La page Firmware Upgrade s'ouvre :

Étape 3. Cliquez sur Choose File pour sélectionner le fichier de mise à jour .Zip sur votre ordinateur.

Étape 4. Cliquez sur .bin dans le fichier .Zip

Étape 5. Cliquez sur Mettre à niveau.

Un message d'avertissement apparaît lors de la mise à niveau du micrologiciel :

Étape 6. La mise à jour du micrologiciel a réussi et un message s'affiche, indiquant que le SPA122 va redémarrer.

Étape 7. L'utilisateur est renvoyé à la page de connexion où les champs nom d'utilisateur et mot de passe sont obligatoires.

Étape 8. Une fois le micrologiciel mis à jour, connectez-vous à la page Phone Adapter Configuration Utility et sélectionnez Voice > Provisioning. La page Provisioning s'ouvre :

Étape 9. Faites défiler jusqu'à la zone Firmware Upgrade.

Étape 10. Choisissez « yes » dans la liste déroulante Upgrade Enable pour activer les opérations de mise à niveau du micrologiciel.

Étape 11. Entrez une valeur dans le champ Délai de nouvelle tentative d'erreur de mise à niveau, pour définir l'intervalle de nouvelle tentative en cas d'échec de la tentative de mise à niveau. La valeur par défaut est de 3600 secondes.

Étape 12. Entrez une valeur dans le champ Limite de révision rétrograde. Cela impose une limite inférieure au numéro de version acceptable lors d'une mise à niveau ou d'une rétrogradation du micrologiciel. Le paramètre par défaut est vide.

Remarque : pour terminer l'opération de mise à niveau du micrologiciel, la version du micrologiciel doit être supérieure ou égale à ce champ.

Étape 13. Entrez une valeur dans le champ Règle de mise à niveau. Ce paramètre définit les conditions de mise à niveau et les URL de microprogramme associées. Le paramètre par défaut est vide.

Étape 14. Entrez une valeur pour le champ Msg de demande de mise à niveau du journal. Il s'agit du message syslog émis au début d'une tentative de mise à niveau du micrologiciel.

Étape 15. Entrez une valeur pour le champ Log Upgrade Success Msg. Il s'agit du message syslog émis après la fin d'une tentative de mise à niveau du micrologiciel.

Étape 16. Entrez une valeur pour le champ Log Upgrade Failure Msg. Il s'agit du message syslog émis après une tentative de mise à niveau du micrologiciel échouée.

Étape 17. Le champ Clés de licence n'est pas actuellement utilisé par les ATA de la gamme SPA100.

Étape 18. Cliquez sur Submit pour enregistrer les paramètres.