Objectif

Un système de distribution sans fil (WDS) vous permet de connecter plusieurs points d'accès ensemble. WDS permet aux points d'accès connectés de communiquer entre eux via une connexion sans fil. Cette fonctionnalité permet aux clients qui se déplacent d'avoir une expérience transparente. Cela facilite la gestion de plusieurs réseaux sans fil et réduit la quantité de câbles nécessaires à la connexion des réseaux.

Le point d'accès sans fil (WAP) peut agir en tant que point d'accès point à point unique, pont point à multipoint ou répéteur. En mode point à point, un seul point d'accès sans fil accepte les connexions des clients et d'autres périphériques du réseau. En mode pont point à multipoint, un seul WAP se comporte comme une liaison commune entre de nombreux points d’accès. Un WAP peut également agir comme un répéteur, où il peut établir une connexion entre des points d'accès éloignés les uns des autres. Les clients sans fil peuvent se connecter à ce répéteur. Un système de rôle WDS peut être comparé au rôle du répéteur.

Dans l'exemple de schéma ci-dessus, une connexion WDS est configurée entre les points d'accès WAP121 et WAP321.

Note: Lors de l'utilisation de WDS, il est possible que le débit sans fil maximal soit réduit de moitié après le premier saut, car l'un des WAP d'une paire doit retransmettre les informations lors de la communication des deux côtés.

Cet article explique comment configurer le pont WDS afin de connecter plusieurs points d'accès ensemble et s'applique aux périphériques spécifiques mentionnés ci-dessous.

Périphériques pertinents

- WAP121

- WAP321

- WAP371

- WAP551

- WAP561

Version du logiciel

- 1.0.6.5 - WAP121, WAP321

- 1.3.0.4 - WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561

Instructions de configuration de WDS :

1. WDS fonctionne uniquement avec des paires spécifiques de périphériques Cisco WAP. Les paires sont répertoriées ci-dessous.

- WAP121 avec WAP321

- WAP131 avec WAP351

- WAP150 avec WAP361

- WAP551 avec WAP561

- Plusieurs WAP371

- Plusieurs WAP571

- Plusieurs WAP571E

2. Vous ne pouvez avoir qu'une seule liaison WDS entre une paire de ces périphériques. Autrement dit, une adresse MAC (Media Access Control) distante peut apparaître une seule fois sur la page WDS pour un WAP particulier.

3. Les périphériques doivent avoir les mêmes paramètres pour la radio, le mode IEEE 802.11, la bande passante du canal et le canal.

4. La sélection du canal doit être spécifiée et non définie sur Auto.

Remarque : si vous utilisez un pont dans la bande 802.11n 2,4 GHz, définissez la bande passante du canal sur 20 MHz au lieu de 20/40 MHz par défaut afin de détecter les périphériques WAP de 20 MHz. La bande passante du canal non concordante entraîne la déconnexion des liaisons.

Connexion de plusieurs points d'accès via WDS

Note: Les images peuvent varier légèrement selon le modèle exact de votre WAP. Les images de cet article proviennent du WAP321.

Étape 1. Connectez-vous à l'un des utilitaires Web WAP et choisissez Wireless > WDS Bridge.

Étape 2. Cochez la case Activer dans la zone Mode Spanning Tree. L'activation de Spanning Tree empêche les boucles de commutation constituées de ponts WDS ou de combinaisons de connexions câblées (Ethernet) et de ponts WDS.

Note: La zone Local MAC Address affiche l'adresse MAC du WAP en cours d'utilisation.

Étape 3. Cochez la case Activer pour l'interface WDS.

Étape 4. Entrez l'adresse MAC du WAP de destination dans le champ Adresse MAC distante. Il s’agit du point d’accès situé à l’extrémité opposée du pont WDS.

Note: Vous pouvez également cliquer sur le bouton fléché gauche en regard du champ pour choisir l'adresse MAC à la place. La flèche gauche affiche la liste de toutes les adresses MAC des WAP voisins, ainsi que leurs noms de réseau ou leurs SSID (Service Set Identifier).

Étape 5. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Cryptage. Il s'agit du type de chiffrement qui peut être utilisé pour la liaison WDS. Les options sont les suivantes :

- Aucun : aucun chiffrement n'est utilisé. Cette option est disponible pour tous les modes radio. Ceci est utilisé si votre réseau ne présente aucun problème de sécurité ou si vous avez des périphériques qui ne prennent pas en charge WPA. Si vous avez choisi cette option, passez à l'étape 8.

Note: Il est recommandé de configurer la sécurité sur chaque point d'accès distant que vous ajoutez.

- WPA Personal : WPA utilise une clé pré-partagée pour s'authentifier entre deux points d'accès. Cette option est disponible avec tous les modes radio.

Note: Dans cet exemple, WPA Personal est sélectionné.

Étape 6. (Facultatif) Entrez l'ID WDS pour l'authentification de WAP dans le champ ID WDS. Cet ID sert d'identificateur de votre liaison et doit être identique pour tous les périphériques WAP qui se connectent à un WDS. La plage est comprise entre 2 et 32 caractères.

Note: Dans cet exemple, Link2WAP121 est utilisé.

Étape 7. Entrez la clé d'authentification pour WAP dans le champ Key. Cette clé doit être identique pour tous les périphériques WAP qui se connectent à un WDS. La plage est comprise entre 8 et 63 caractères.

Note: Dans cet exemple, F0rWAP121 est utilisé.

Étape 8. Click Save.

Note: Répétez toutes les étapes ci-dessus pour les autres WAP que vous souhaitez connecter au pont WDS. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre interfaces WDS.

Vous devez maintenant avoir correctement connecté vos points d'accès via WDS.