Objectif

Un point d'accès virtuel (VAP) est l'équivalent sans fil d'un réseau local virtuel (VLAN) qui segmente le réseau local sans fil (WLAN) et simule plusieurs points d'accès dans un périphérique physique. Le planificateur sans fil définit un intervalle de temps pour qu'un VAP ou une radio soit opérationnel, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer la sécurité. Vous pouvez associer jusqu'à 16 profils à différents VAP ou interfaces radio, mais chaque interface n'est autorisée qu'à un seul profil. Chaque profil peut avoir un certain nombre de règles temporelles qui contrôlent la disponibilité du VAP ou du WLAN associé.

La configuration du planificateur sans fil vous permet d'automatiser lorsque le VAP et la radio sont activés en fonction d'un intervalle de temps prédéfini. La radio est la partie physique du WAP qui crée un réseau sans fil. Les paramètres radio du WAP contrôlent le comportement de la radio et déterminent le type de signaux sans fil que le WAP envoie. L'utilisation du planificateur permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer la sécurité sur le réseau.

Cet article vous explique comment associer le profil du planificateur sans fil à l'interface WLAN ou VAP de votre point d'accès sans fil (WAP).

Périphériques pertinents

- Gamme WAP100

- Gamme WAP300

- Gamme WAP500

Version du logiciel

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

- 1.0.1.2 - WAP150, WAP361

- 1.0.2.2 - WAP351, WAP131

- 1.0.6.2 - WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371, WAP551, WAP561

Associer un profil de planificateur à une interface WLAN ou VAP

Important : Avant de poursuivre les étapes de configuration, assurez-vous que vous avez déjà configuré un profil de planificateur sans fil sur votre WAP. Pour savoir comment configurer un profil ou une règle de planificateur sans fil, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Wireless > Scheduler Association.

Note: Les options disponibles dans le menu Wireless peuvent varier en fonction de votre WAP. Dans cet exemple, WAP571 est utilisé.

Étape 2. Sélectionnez une case d'option dans la zone Radio.

Note: Si vous avez un WAP551, passez à l'étape 3. Le WAP551 est un point d'accès à bande unique.

Note: Les options disponibles peuvent varier en fonction de votre WAP. Dans cet exemple, Radio 1 (5 GHz) est sélectionné.

Étape 3. Sélectionnez le profil à associer à une interface dans la liste déroulante Nom du profil en regard de l'interface réseau.

Note: L'interface VAP 0 est l'interface radio physique du périphérique, de sorte qu'aucun profil ne peut être associé à l'interface.

Le nombre maximal de VAP peut varier en fonction du WAP que vous utilisez. Le nombre de VAP disponibles par modèle est le suivant :

- Gamme WAP500 (WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E) - 16 VAP

- Gamme WAP300 (WAP321, WAP351, WAP361, WAP371) — 8 VAP

- Gamme WAP100 (WAP121, WAP131, WAP150) - 4 VAPS

Étape 4. Click Save. Les modifications apportées à la radio ou au VAP sont automatiquement enregistrées dans les fichiers de configuration en cours et de configuration de démarrage.

Étape 5. (Facultatif) Lorsque vous êtes invité à mettre à jour vos paramètres sans fil et à vous déconnecter, cliquez sur OK.

Note: Un seul profil de planificateur est autorisé à être associé à l'interface WLAN ou à chaque VAP. Plusieurs VAP peuvent fonctionner avec un profil de planificateur unique.

Vous devez maintenant avoir associé un profil planificateur sur une interface WLAN ou VAP de votre WAP.