Objectif

Un SSID (Service Set Identifier) est le nom d'un réseau sans fil diffusé par un point d'accès. Lorsqu'un périphérique sans fil recherche dans la zone des réseaux sans fil auxquels il peut se connecter, il détecte les réseaux sans fil à portée via leurs noms de réseau ou SSID. La diffusion du SSID est activée par défaut ; cependant, vous pouvez également choisir de la désactiver pour des raisons de sécurité. De cette façon, votre réseau sans fil ne sera pas détecté par les périphériques sans fil de votre région.

Cet article vous explique comment désactiver la diffusion SSID sur votre point d'accès pour une sécurité accrue.

Périphériques pertinents

- Série WAP100

- Série WAP300

- Série WAP500

Version du logiciel

- 1.0.1.4 : WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 : WAP121, WAP321

- 1.2.0.2 : WAP371, WAP551, WAP561

Désactiver la diffusion SSID

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Wireless > Networks.

Remarque : dans les images ci-dessous, l'utilitaire Web du WAP131 est utilisé à titre d'exemple.

Étape 2. Sélectionnez la radio à laquelle appartient le SSID que vous souhaitez désactiver.

Étape 3. Dans la zone Virtual Access Points (SSID), cochez la case correspondant au réseau pour modifier ses paramètres.

Étape 4. Cliquez sur le bouton Edit.

Étape 5. Décochez la case sous SSID Broadcast.

Étape 6. Cliquez sur Save.

Vous devriez maintenant avoir désactivé la diffusion SSID du réseau sans fil.