Objectif

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole utilisé pour la gestion, le dépannage et la maintenance du réseau. SNMP enregistre, stocke et partage des informations à l'aide d'un logiciel à deux touches : un système de gestion de réseau (NMS) qui s'exécute sur des périphériques de gestion et un agent qui s'exécute sur des périphériques gérés. Les points d'accès WAP361 et WAP150 prennent en charge SNMPv2c et SNMPv3.

SNMPv2c est similaire au protocole SNMP d'origine grâce à une sécurité et une prise en charge améliorées de la gestion des erreurs. Cette amélioration comprend des codes d'erreur étendus qui distinguent différents types d'erreurs ; tous les types d'erreurs sont signalés via un code d'erreur unique dans SNMPv1.

SNMPv3 a amélioré la deuxième version en fournissant de nouvelles fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification, la confidentialité, l'autorisation et le contrôle d'accès.

Cet article explique comment configurer les paramètres SNMP généraux sur les points d'accès WAP361 et WAP150.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP300 - WAP361

- Gamme WAP100 - WAP150

Version du logiciel

- 1.0.0.16

Paramètres généraux SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès et sélectionnez SNMP > General.

Étape 2. Dans la zone Global Settings, cochez la case Enable pour activer SNMP.

Étape 3. Entrez le numéro de port UDP dans le champ Port UDP. L'agent SNMP recherche les demandes d'accès sur ce port. Le port par défaut est 161.

Économie de temps : si vous n'avez pas besoin de configuration SNMPv2, ignorez cette étape et passez à l'étape 11.

Étape 4. Entrez un nom de communauté en lecture seule dans le champ Communauté en lecture seule avec des caractères alphanumériques compris entre 1 et 256. Le nom de communauté est un nom défini par l'utilisateur qui agit en tant que simple mécanisme d'authentification ou mot de passe pour limiter les périphériques sur le réseau qui peuvent demander des données à l'agent SNMP. La chaîne de communauté envoyée par l'expéditeur dans le paquet de requête doit correspondre à la chaîne de communauté sur le périphérique de l'agent. La chaîne par défaut pour la lecture seule est cisco_public.

Le mot de passe en lecture seule autorise la récupération des informations uniquement.Note:

Étape 5. Entrez un nom de communauté en lecture-écriture dans le champ Communauté en lecture-écriture avec des caractères alphanumériques compris entre 1 et 256 pour les opérations de définition SNMP autorisées. Seules les demandes des périphériques qui s'identifient avec ce nom de communauté sont acceptées. La valeur par défaut est cisco_private. Il s'agit d'un mot de passe qui permet à la fois d'extraire des informations de l'agent et de modifier les paramètres de ce périphérique d'agent.

Note: Il est recommandé de remplacer les deux mots de passe par un mot de passe défini par l'utilisateur afin d'éviter les menaces de sécurité.

Étape 6. Choisissez la case d'option All ou User Defined dans la station de gestion pour choisir une préférence de station de gestion. La station de gestion surveille et met à jour les valeurs de la base MIB (Management Information Base).

L'option sélectionnée comme exemple dans l'image ci-dessous est Définie par l'utilisateur.Note:

All : permet à toutes les stations du réseau d'accéder au point d'accès sans fil (WAP) via SNMP en tant que station de gestion. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 8.

User Defined : limite l'accès à une station ou à un groupe de stations spécifique.

Étape 7. Entrez les adresses IPv4 ou IPv6, le nom d'hôte DNS ou le sous-réseau du NMS qui peut exécuter, obtenir et définir les requêtes aux périphériques gérés dans les champs NMSIPv4 Address/Name et NMS IPv6 Address/Name, respectivement. Un NMS fait référence aux stations de gestion qui exécutent les applications qui surveillent et contrôlent les périphériques gérés.

L'adresse IPv4 NMS 192.168.1.241 est utilisée comme exemple dans l'image ci-dessous.Note:

Étape 8. Entrez le nom de communauté globale associé aux interruptions SNMP dans le champ Communauté de déroutement. La plage valide est comprise entre 1 et 60 caractères alphanumériques et spéciaux. Dans l'image ci-dessous, TrapCommunity est utilisé comme exemple.

Note: Les interruptions sont des notifications d'agent à gestionnaire contenant des informations sur l'agent. Les interruptions envoyées à partir du périphérique utilisent la chaîne entrée comme nom de communauté.

Étape 9. Dans la zone Trap Destination Table, cochez la case et choisissez IPv4 et IPv6 dans la liste déroulante Host IP Address Type.

Dans l'exemple ci-dessous, les deux premières cases ont été cochées avec IPv4 défini comme type d'adresse IP hôte.Note:

Étape 10. Dans le champ Hostname/IP Address, saisissez les noms d'hôtes ou les adresses IP d'un maximum de trois hôtes pour recevoir des interruptions SNMP.

Note: Dans l'image ci-dessous, une adresse IP et un nom d'hôte ont été entrés comme exemples.

Étape 11. Click Save.

Vous avez correctement configuré les paramètres généraux SNMP sur votre WAP.

Pour plus d'informations sur General Settings Simple Network Management Protocol, cliquez sur les liens suivants :

- Paramètres généraux SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP121 et WAP321

- Configuration générale du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP551 et WAP561