Objectif

La page Paramètres du réseau local (LAN) sur le point d'accès WAP125 ou WAP581 vous permet de configurer le type de connexion que vous voulez que le WAP utilise dans le réseau, y compris ses adresses IP (Internet Protocol) et d'autres paramètres.

Pourquoi devons-nous configurer IP sur un périphérique ??

La configuration d’IP sur un périphérique active ses interfaces et permet la communication avec l’hôte et les autres périphériques du réseau via ces interfaces.

Cette configuration aide le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) à attribuer une adresse IP via DHCP ou manuellement. Par défaut, le WAP demande automatiquement des informations réseau via une diffusion. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, le WAP utilise son adresse IP par défaut. Si vous voulez que le WAP utilise une adresse IP statique, vous devez attribuer manuellement l'adresse IP et d'autres informations réseau.

Le protocole IPv4 (Internet Protocol version 4) est la forme d'adressage IP couramment utilisée pour identifier les hôtes sur un réseau et utilise un format 32 bits. Le protocole IP version 6 (IPv6) est la norme d'adresse IP de nouvelle génération destinée à remplacer le format IPv4. IPv6 résout le problème de pénurie d'adresses en utilisant l'adressage 128 bits au lieu de l'adressage 32 bits utilisé dans IPv4.

L'objectif de ce document est de montrer comment configurer les paramètres IPv4 ou IPv6 sur le WAP581.

Périphériques pertinents

- WAP125

- WAP581

Version du logiciel

- 1.0.0.5 - WAP125

- 1.0.0.4 - WAP581

Configuration des paramètres IPv4 ou IPv6

Paramètres IPv4

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs fournis, puis cliquez sur Connexion.

Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est cisco/cisco.Note:

Étape 2. Choisissez Configuration système > LAN.

Étape 3. Sous IPv4 Configuration, cliquez sur une case d'option dans le type de connexion pour choisir le type de connexion que le WAP doit utiliser dans le réseau. Les options sont les suivantes :

- DHCP : cette option permet au WAP d'obtenir ses paramètres IP du serveur DHCP sur le réseau. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 6.

- Static IP : cette option vous permet d'attribuer manuellement des paramètres IP au WAP. Si vous choisissez cette option, les paramètres des serveurs de noms de domaine seront automatiquement définis sur Manuel.

Note: Dans cet exemple, l'adresse IP statique est choisie.

Étape 4. Dans le champ Adresse IP statique, saisissez une adresse IP permanente pour le WAP. Cette adresse IP doit être unique et aucun autre périphérique du réseau ne peut l'utiliser.

Note: Dans cet exemple, 192.168.1.248 est utilisé.

Étape 5. Dans le champ Masque de sous-réseau, saisissez un masque de sous-réseau pour le WAP.

Note: Dans cet exemple, 255.255.255.0 est utilisé.

Étape 6. Dans le champ Default Gateway, saisissez l'adresse IP du routeur ou du serveur DHCP sur le réseau.

Note: Dans cet exemple, 192.168.1.254 est utilisé.

Étape 7. Si vous avez choisi DHCP à l'étape 2, sélectionnez une case d'option pour définir comment le WAP obtiendrait une adresse DNS dans la zone Serveurs de noms de domaine. Les options sont les suivantes :

- Dynamic : cette option permet au WAP d'acquérir les adresses de serveur DNS à partir d'un serveur DHCP sur le réseau local. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 8.

- Manual : cette option vous permet de configurer manuellement les adresses des serveurs DNS. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses dans les champs fournis.

Note: Dans cet exemple, Manual est sélectionné.

Étape 8. Saisissez une ou plusieurs adresses de serveur DNS dans le ou les champs fournis.

Note: Dans cet exemple, 192.168.1.254 est utilisé.

Étape 9. Cliquez sur le  bouton.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres IPv4 sur le point d'accès WAP125 ou WAP581.

Paramètres IPv6

Étape 1. Sous IPv6 Configuration, cliquez sur une case d'option dans le type de connexion IPv6 pour choisir le type de connexion que le WAP doit utiliser dans le réseau. Les options sont les suivantes :

- DHCPv6 : cette option permet au WAP d'obtenir ses paramètres IPv6 à partir du serveur DHCP sur le réseau. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 7.

- Static IPv6 : cette option vous permet d'attribuer manuellement des paramètres IPv6 au WAP. Si vous choisissez cette option, les paramètres des serveurs de noms de domaine IPv6 seront automatiquement définis sur Manual.

Note: Dans cet exemple, l'IPv6 statique est choisi.

Étape 2. (Facultatif) Pour autoriser l'accès de gestion IPv6 au point d'accès, cochez la case Activer le mode d'administration IPv6. Cette case est cochée par défaut.

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case Activer le mode d'administration de configuration automatique IPv6. Cela permettrait au WAP d'apprendre ses paramètres IPv6 par le biais d'annonces de routeur reçues sur le port LAN.

Étape 4. Dans le champ Static IPv6 Address, saisissez une adresse IP permanente pour le WAP. Cette adresse IP doit être unique et aucun autre périphérique du réseau ne peut l'utiliser.

Note: Dans cet exemple, 2001:DB8:0:ABCD::1 est utilisé.

Étape 5. Entrez la longueur de préfixe de l'adresse statique dans le champ Static IPv6 Address Prefix Length. La longueur de préfixe spécifie la partie réseau de l'adresse IP IPv6 et dans la plage de 0 à 128.

Note: Dans cet exemple, 48 est utilisé.

Étape 6. Entrez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut dans le champ Default IPv6 Gateway.

Note: Dans cet exemple, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 est utilisé. L'adresse locale de la liaison IPv6 est l'adresse utilisée par la liaison physique locale. Cette adresse n'est pas configurable et est attribuée à l'aide du processus de découverte de voisin IPv6.

Étape 7. Si vous avez choisi DHCPv6 à l'étape 1, sélectionnez une case d'option pour définir comment le WAP obtiendrait une adresse DNS IPv6 dans la zone Serveurs de noms de domaine IPv6. Les options sont les suivantes :

- Dynamic : cette option permet au WAP d'acquérir les adresses de serveur DNS à partir d'un serveur DHCP sur le réseau local. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 9.

- Manual : cette option vous permet de configurer manuellement les adresses des serveurs DNS. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses dans les champs fournis.

Note: Dans cet exemple, Manual est sélectionné.

Étape 8. Saisissez une ou plusieurs adresses de serveur DNS IPv6 dans le ou les champs fournis.

Note: Dans cet exemple, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 est utilisé.

Étape 9. Cliquez sur le  bouton.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré l'IPv6 sur le point d'accès WAP125 ou WAP581.