Objectif

Les événements système sont des activités qui peuvent nécessiter de l'attention et des actions nécessaires pour exécuter le système en douceur et éviter les pannes. Ces événements sont enregistrés en tant que journaux. Les journaux système (Syslogs) permettent à l'administrateur de suivre les événements particuliers qui se produisent sur le périphérique.

Les paramètres du journal définissent les règles de journalisation et les destinations de sortie des messages, notifications et autres informations au fur et à mesure que divers événements sont enregistrés sur le réseau. Cette fonctionnalité avertit le personnel responsable afin que les mesures nécessaires soient prises en cas d'événement. Les journaux peuvent être envoyés à un serveur distant où sont enregistrés les journaux de toutes les activités réseau. Pour savoir comment configurer les paramètres du journal distant, cliquez ici. Les journaux peuvent également être envoyés aux administrateurs réseau via des alertes par e-mail. Pour savoir comment configurer les paramètres de messagerie et personnaliser les notifications par e-mail, cliquez ici.

Cet article vise à vous montrer comment gérer les paramètres du journal système et exporter les paramètres du journal sur les WAP125 et WAP581.

Périphériques pertinents

- WAP125

- WAP581

Version du logiciel

- 1.0.0.4

Configuration des paramètres Syslogs

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du WAP et sélectionnez Configuration système > Notification.

Étape 2. Cochez la case Activer la persistance pour enregistrer les journaux système dans la mémoire non volatile. Cela permet aux journaux de rester sur le WAP après son redémarrage. Un maximum de 1 000 messages sont enregistrés dans la mémoire non volatile et lorsque la limite est atteinte, le dernier message est écrasé.

Étape 3. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Gravité. La gravité choisie inclut tous les niveaux supérieurs, de sorte que les journaux sont conservés pour tous les niveaux de gravité du niveau supérieur au niveau choisi.

- Urgence — C'est le niveau 0. Le système est inutilisable. Ceci est normalement diffusé à tous les processus.

- Alerte : niveau 1. Une action immédiate est nécessaire.

- Critique — C'est le niveau 2. Conditions critiques, telles qu'une erreur de périphérique matériel.

- Erreur : niveau 3. Conditions d'erreur.

- Avertissement : niveau 4. Conditions d'avertissement.

- Remarque : il s'agit du niveau 5. Condition normale mais significative.

- Info : niveau 6. Messages d'information uniquement. Condition qui n'est pas une condition d'erreur, mais qui peut nécessiter une gestion spéciale.

- Débogage — C'est le niveau 7. Les messages de débogage contiennent des informations normalement utilisables uniquement lors du débogage d'un programme.

Dans cet exemple, le débogage est choisi.Note:

Étape 4. Dans le champ Profondeur, saisissez une valeur comprise entre 1 et 1 000 pour définir le nombre de messages syslog pouvant être stockés dans la mémoire volatile. Tous les journaux de la mémoire volatile sont supprimés lors du redémarrage du système.

Dans cet exemple, 420 est utilisé.Note:

Étape 5. Cliquez sur .

Étape 6. Cliquez sur le bouton Afficher le journal système... pour afficher les journaux.

Le tableau affiche le horodatage, la gravité, le service et la description. Les définitions sont les suivantes :

Time Stamp : heure à laquelle le message syslog a été envoyé. Affiche la date au format MM-JJ-AAAA et l'heure au format militaire.

- Severity : gravité du message syslog.

- Service : service associé à l'événement.

- Description : message principal du syslog.

Étape 7. (Facultatif) Dans la zone En-tête de la table des journaux système, cliquez sur les flèches pour filtrer les données dans l'ordre chronologique ou alphabétique.

Dans cet exemple, vous cliquez sur Time Stamp pour organiser les entrées syslog du plus récent au plus ancien.Note:

Étape 8. (Facultatif) Pour afficher d'autres journaux, cliquez sur les numéros de page pour parcourir les pages de journal.

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser la page afin de vous permettre d'afficher les journaux les plus récents et les plus récents.

Étape 10. (Facultatif) Pour effacer ou effacer les journaux du tableau, cliquez sur Effacer tout.

Étape 11. (Facultatif) Pour exporter et télécharger les journaux sur un ordinateur, cliquez sur Télécharger. Un téléchargement commencera dans votre navigateur.

Le fichier est enregistré au format .txt.Note:

Étape 12. Cliquez sur Précédent pour revenir à la page de configuration Notification.

Vous avez correctement exporté les journaux sur les WAP125 et WAP581.