Introduction

Les points d'accès virtuels (VAP) sont des réseaux sans fil virtuels qui peuvent être créés dans un point d'accès physique. Les points d'accès virtuels segmentent le réseau local sans fil (WLAN) en plusieurs domaines de diffusion. Ils sont équivalents aux réseaux locaux virtuels Ethernet (VLAN). Les points d'accès virtuels simulent jusqu'à quatre points d'accès dans le WAP125 et jusqu'à 16 points d'accès dans le WAP581. Chaque VAP peut être activé ou désactivé, sauf VAP0.

Note: VAP0 dans VLAN ID 1 est le VAP par défaut.

Pourquoi configurer a VAP sur WAP ?

La configuration du VAP du point d'accès permet au WAP d'étendre ses capacités et de correspondre aux paramètres d'un réseau. Cela se produit généralement lors du premier déploiement du périphérique ou après la réinitialisation des paramètres d'usine par défaut du périphérique. La configuration d'un VAP signifie que le point d'accès peut prendre en charge plus de clients sans fil via différents SSID (Service Set Identifier) dans un point d'accès physique.

Le schéma ci-dessous montre trois points d'accès virtuels sont créés dans un réseau sans fil où le point d'accès principal est le WAP125. Les périphériques sans fil sont connectés à chacun des points d'accès virtuels. Les VAP servent de mini-WAP connectés au WAP principal, permettant aux périphériques sans fil d'être connectés avec des SSID distincts mais dans un point d'accès sans fil principal.

Objectif

Cet article vise à vous montrer comment configurer les VAP sur un point d'accès WAP125 ou WAP581.

Périphériques pertinents

- WAP125

- WAP581

Version du logiciel

- 1.0.0.5 - WAP125

- 1.0.0.4 - WAP581

Configurer un VAP

Dans ce scénario, le VAP0 par défaut a déjà été préconfiguré et VAP1 dans VLAN 10 avec SSID CiscoTest sera ajouté pour être configuré suivi par VAP2 dans VLAN 20 avec SSID Cisco.

Note: Les images peuvent varier légèrement en fonction du WAP que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du WAP125.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs fournis, puis cliquez sur Connexion.

Note: Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut du WAP est cisco/cisco.

Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est cisco/cisco.Note:

Étape 2. Choisissez Wireless > Networks.

Étape 3. Sélectionnez l'interface radio à configurer. Les options sont les suivantes :

- Radio 1 (2,4 GHz) : cette option vous permet de configurer les paramètres de Radio 1.

- Radio 2 (5 GHz) : cette option vous permet de configurer les paramètres de Radio 2.

Note: Si vous utilisez le WAP581, Radio 1 est pour 5 GHz et Radio 2 pour 2,4 GHz.

Note: Dans cet exemple, Radio 1 (2,4 GHz) est sélectionné.

Étape 4. Cliquez sur le bouton pour ajouter un VAP.

Étape 5. Vérifiez que la case Activer est cochée. Cette case est cochée par défaut.

Étape 6. Saisissez l'ID de VLAN qui doit être associé au VAP.

Note: Dans cet exemple, le VAP sera configuré pour VLAN 10.

Étape 7. Saisissez le nom du réseau sans fil. Il s'agit également du SSID (Service Set Identifier). Il s'agit d'une combinaison de lettres et de chiffres d'une longueur maximale de 32 caractères.

Note: Dans cet exemple, CiscoTest est entré.

Étape 8. Vérifiez que la diffusion SSID est cochée. Cela rendra le SSID visible lorsqu'un client sans fil recherche un réseau sans fil. Cette option est cochée par défaut. Désactivez cette option si vous ne voulez pas que le SSID soit visible dans la liste des réseaux. Lorsque la diffusion SSID est désactivée, la connexion au réseau sans fil doit être effectuée manuellement.

Étape 9. (Facultatif) Cochez la case Wireless Multicast Forwarding (WMF) pour activer WMF. L'activation de WMF fournit un moyen efficace de transférer le trafic de multidiffusion vers les périphériques sans fil.

Étape 10. Sélectionnez un type de sécurité dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes :

None : cette option signifie que la sécurité sans fil est désactivée sur le VAP. Cette option n'est pas recommandée car elle risque d'être utilisée sans autorisation.

- WPA Personal : cette option met en oeuvre la sécurité Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal sur le VAP. Ceci est généralement utilisé dans les environnements de petites entreprises où un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) n'est pas nécessaire.

- WPA Enterprise : cette option implémente la sécurité WPA sur le VAP. Il est généralement utilisé dans les environnements de bureau plus importants disposant d'un serveur RADIUS.

Note: Pour obtenir des instructions sur la configuration de la sécurité sans fil sur un WAP, cliquez ici. Dans cet exemple, Aucun est sélectionné.

Étape 11. (Facultatif) Choisissez un mode Filtre client dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes :

- Disabled : cette option signifie que la fonction de filtre client est désactivée.

- Local : cette option signifie que la liste de filtres client est stockée localement dans le point d'accès.

- RADIUS : cette option signifie que la liste de filtres client est stockée dans un serveur RADIUS.

Note: Dans cet exemple, Désactivé est sélectionné.

Étape 12. (Facultatif) Cochez la case Isolation de canal pour activer la fonction. Lorsqu'il est activé, le WAP bloque la communication entre les clients sans fil sur le même VAP. Le périphérique WAP autorise toujours le trafic de données entre ses clients sans fil et les périphériques câblés du réseau, via une liaison WDS (Wireless Distribution System) et avec d'autres clients sans fil associés à un autre VAP.

Lorsque l'isolement de canal est désactivé, le WAP permet aux clients de communiquer normalement entre eux.

Note: Dans cet exemple, l'isolement de canal est désactivé.

Étape 13. (Facultatif) Cochez la case Bande pour activer la fonction. Lorsque le mode bibande est activé, le WAP utilise la bande 5 GHz en orientant les clients pris en charge bibande de la bande 2,4 GHz vers la bande 5 GHz.

Note: Dans cet exemple, la bande Steer est désactivée.

Étape 14. (Facultatif) Choisissez un profil de planificateur dans la liste déroulante. Pour obtenir des instructions sur la configuration du planificateur, cliquez ici.

Note: Dans cet exemple, aucun profil de planificateur n'est configuré sur le WAP.

Étape 15. (Facultatif) Associez une instance Captive Portal (CP) à un VAP. Les paramètres de l'instance CP associée au VAP s'appliqueront aux clients qui tentent de s'associer au VAP. Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'instance d'accès invité, cliquez ici.

Note: Dans cet exemple, Aucun est sélectionné.

Étape 16. Click Save.

Étape 17. Vérifiez que le VAP est maintenant configuré en affichant les réseaux de la plage de votre ordinateur sans fil.

Note: Dans cet exemple, un ordinateur Mac est utilisé et est maintenant connecté sans fil au réseau CiscoTest VAP1 récemment configuré.

Étape 18. Répétez les étapes 4 à 17 pour ajouter et configurer VAP2 dans VLAN20 avec SSID Cisco.

La configuration des VAP sur votre WAP est maintenant terminée.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco