Objectif

Le portail captif vous permet de bloquer les clients connectés au réseau WAP. Les clients consultent une page Web spéciale à des fins d'authentification avant d'être autorisés à utiliser Internet normalement. La vérification du portail captif est destinée aux invités et aux utilisateurs authentifiés, et utilise le navigateur Web en le transformant en périphérique d'authentification. La base de données des utilisateurs authentifiés est stockée localement sur le périphérique WAP ou sur le serveur RADIUS. Les portails captifs sont utilisés dans de nombreux points d'accès Wi-Fi pour charger les utilisateurs d'accéder à Internet. La page de configuration globale permet de contrôler l'état administratif de la fonctionnalité Captive Portal et de configurer des paramètres globaux qui affecteront toutes les instances de portail captives configurées sur le périphérique WAP.

Ce document explique comment configurer la configuration globale du portail captif sur le point d'accès WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration globale du portail captif

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Captive Portal > Global Configuration. La page Configuration globale s'ouvre :

La page Configuration globale comporte des champs non configurables, qui affichent les informations suivantes :

· Instance Count : spécifie le nombre d'instances CP (Captive Portal) actuellement configurées sur le périphérique WAP. Jusqu'à deux instances peuvent être configurées.

· Group Count : spécifie le nombre de groupes CP actuellement configurés sur le périphérique WAP. Vous pouvez configurer jusqu'à deux groupes.

· User Count : spécifie le nombre d'utilisateurs CP actuellement configurés sur le périphérique WAP. Vous pouvez configurer jusqu'à 128 utilisateurs.

Étape 2. Cochez la case Activer pour activer le mode portail captif.

Étape 3. Saisissez le nombre de secondes dans le champ Authentication Timeout (Délai d'expiration d'authentification) pendant lesquelles le point d'accès doit conserver la session d'authentification ouverte avec le client sans fil associé. Le délai d'authentification par défaut est de 300 secondes. La plage est comprise entre 60 et 600 secondes.

Étape 4. Saisissez le numéro de port dans le champ Additional HTTP Port (Port HTTP supplémentaire) si vous souhaitez utiliser un port supplémentaire pour le trafic HTTP. La valeur par défaut est 0 (désactivé). Elle est située entre 0 et 65535.

Étape 5. Saisissez le numéro de port dans le champ Additional HTTPS Port si vous souhaitez utiliser un port supplémentaire pour le trafic HTTPS (trafic HTTP sur SSL). La valeur par défaut est 0 (désactivé). Elle est située entre 0 et 65535.

Note: Ces ports supplémentaires sont utilisés exclusivement pour tout autre trafic réseau. Le numéro de port 80 ou 443 ne peut pas être utilisé, car il s'agit d'un numéro par défaut pour HTTP et HTTP respectivement. En outre, les ports HTTP et HTTPS ne peuvent pas être identiques.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les configurations effectuées.