Objectif

L'association QoS (Client Quality of Service) permet de contrôler les clients sans fil connectés au réseau et de gérer la bande passante que les clients peuvent utiliser. L'association QoS du client vous permet également de contrôler le trafic à l'aide de listes de contrôle d'accès (ACL). Une liste de contrôle d’accès est un ensemble de conditions d’autorisation et de refus, ou de règles qui assurent la sécurité. Ils peuvent bloquer les utilisateurs non autorisés et autoriser les utilisateurs autorisés à accéder à des ressources spécifiques. Les listes de contrôle d’accès peuvent bloquer toute tentative injustifiée d’atteindre les ressources réseau.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres d'association QoS sur le WAP371.

Périphériques pertinents

- WAP371

Version du logiciel

- v 1.2.0.2

Configuration de l'association QoS du client

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Client QoS > Client QoS Association. La page Client QoS Association s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la fréquence radio souhaitée dans le champ Radio.

Les options sont décrites comme suit :

- Radio 1 : radiofréquence de 5 GHz offrant une augmentation de vitesse supérieure à 2,4 GHz et offrant davantage de canaux moins susceptibles d'être pollués par les interférences. Cependant, il peut offrir moins de portée et n'est disponible que pour les périphériques plus récents qui le prennent en charge.

- Radio 2 : fréquence radio de 2,4 GHz prenant en charge les périphériques plus anciens et offrant une portée supérieure à 5 GHz, mais des débits inférieurs.

Étape 3. Sélectionnez le point d'accès virtuel (VAP) souhaité pour lequel vous voulez configurer les paramètres QoS du client dans la liste déroulante VAP. Un VAP est utilisé pour segmenter le réseau local sans fil en plusieurs domaines de diffusion. Il peut y avoir jusqu'à huit VAP pour chaque type de radio.

Étape 4. Cochez la case Activer dans le champ Client QoS Mode pour activer le service QoS pour le VAP sélectionné.

Étape 5. Entrez le débit de transmission maximal autorisé souhaité entre le périphérique WAP et le client en bits par seconde dans le champ Bandwidth Limit Down. La plage est comprise entre 0 et 1 300 Mbits/s, où 0 est illimité.

Remarque : le mode QoS du client doit être activé à la fois à l'étape 4, ainsi que dans QoS du client > Global Settings pour que la limite de bande passante prenne effet.

Étape 6. Entrez le débit de transmission maximal autorisé du client au périphérique WAP en bits par seconde dans le champ Limite de bande passante. La plage est comprise entre 0 et 1 300 Mbits/s, où 0 est illimité.

Remarque : le mode QoS du client doit être activé à la fois à l'étape 4, ainsi que dans QoS du client > Global Settings pour que la limite de bande passante prenne effet.

Étape 7. Sélectionnez le type de liste de contrôle d'accès dans la liste déroulante Type de liste de contrôle d'accès à appliquer au trafic dans la direction sortante (WAP périphérique-client).

Les options sont décrites comme suit :

- Aucun : aucun type de liste de contrôle d'accès n'est sélectionné.

- IPv4 : la liste de contrôle d'accès examine les paquets IPv4 pour rechercher des correspondances avec les règles de la liste de contrôle d'accès.

- IPv6 : la liste de contrôle d'accès examine les paquets IPv6 à la recherche de correspondances avec les règles de la liste de contrôle d'accès.

- MAC : la liste de contrôle d'accès examine les trames de couche 2 pour déterminer si elles correspondent aux règles de la liste de contrôle d'accès.

Étape 8. Sélectionnez le nom de la liste de contrôle d'accès dans la liste déroulante Nom de la liste de contrôle d'accès à appliquer au trafic dans la direction sortante.

Remarque : pour sélectionner une liste de contrôle d'accès, vous devez disposer d'une ou de plusieurs règles de liste de contrôle d'accès précédemment configurées dans Client QoS > ACL. Pour plus d'informations, référez-vous à Configuration de règle de liste de contrôle d'accès sur le WAP371.

Étape 9. Sélectionnez le type de liste de contrôle d'accès dans la liste déroulante Type de liste de contrôle d'accès à appliquer au trafic entrant (périphérique client-WAP).

Les options sont décrites comme suit :

- Aucun : aucun type de liste de contrôle d'accès n'est sélectionné.

- IPv4 : la liste de contrôle d'accès examine les paquets IPv4 pour rechercher des correspondances avec les règles de la liste de contrôle d'accès.

- IPv6 : la liste de contrôle d'accès examine les paquets IPv6 à la recherche de correspondances avec les règles de la liste de contrôle d'accès.

- MAC : la liste de contrôle d'accès examine les trames de couche 2 pour déterminer si elles correspondent aux règles de la liste de contrôle d'accès.

Étape 10. Sélectionnez le nom de la liste de contrôle d'accès dans la liste déroulante Nom de la liste de contrôle d'accès à appliquer au trafic dans la direction entrante.

Remarque : pour sélectionner une liste de contrôle d'accès, vous devez disposer d'une ou de plusieurs règles de liste de contrôle d'accès précédemment configurées dans Client QoS > ACL. Pour plus d'informations, référez-vous à Configuration de règle de liste de contrôle d'accès sur le WAP371.

Étape 11. Sélectionnez la stratégie DiffServ souhaitée dans la liste déroulante DiffServ Policy Down à appliquer au trafic provenant du périphérique WAP dans la direction sortante.

Remarque : pour sélectionner une stratégie DiffServ, vous devez disposer d'une stratégie DiffServe précédemment configurée dans QoS du client > Policy Map. Pour plus d'informations, consultez Création d'une carte de stratégie sur les WAP131, WAP351 et WAP371.

Étape 12. Sélectionnez la stratégie DiffServ souhaitée dans la liste déroulante DiffServ Policy Up à appliquer au trafic provenant du périphérique WAP dans la direction entrante.

Remarque : pour sélectionner une stratégie DiffServ, vous devez disposer d'une stratégie DiffServ précédemment configurée dans QoS du client > Policy Map. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Creating a Policy Map on the WAP131, WAP351 and WAP371.

Étape 13. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.