Objectif

Le modèle de sécurité basé sur l'utilisateur de SNMPv3 permet à l'administrateur de séparer les périphériques en groupes d'utilisateurs, de leur attribuer diverses informations d'identification de sécurité et de contrôler ainsi l'autorisation des opérations de gestion. La page de configuration utilisateur des points d'accès WAP551 et WAP561 vous permet de définir jusqu'à huit nouveaux utilisateurs. Cet article explique comment configurer la configuration utilisateur SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Périphériques pertinents

•WAP551

•WAP561

Version du logiciel

•1.0.4.2

Configuration utilisateur SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, choisissez SNMP > Users. La page Users s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel utilisateur.

Étape 3. Cochez la case du nouvel utilisateur et cliquez sur Edit.

Étape 4. Saisissez le nom d'utilisateur du nouvel utilisateur SNMP dans le champ User Name.

Étape 5. Sélectionnez un groupe pour l'utilisateur dans la liste déroulante Groupe. Le groupe Lecture seule (RO) permet à un utilisateur d'afficher uniquement la configuration. Le groupe Lecture et écriture (RW) permet à un utilisateur d'afficher la configuration et d'y apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez également choisir d'autres groupes s'ils ont été créés dans la page Groupe. Pour voir comment les groupes sont créés, consultez l'article Configurer des groupes SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP551 et WAP561.

Étape 6. Sélectionnez le type d'authentification de l'utilisateur dans la liste déroulante Type d'authentification. Si vous voulez utiliser un mot de passe pour renforcer l'authentification, choisissez MD5. MD5 est une fonction de hachage qui produit une valeur de hachage de 128 bits pour le mot de passe. Sinon, choisissez None. Ignorez l'étape 7 si vous avez sélectionné None.

Étape 7. Saisissez la phrase de passe d'authentification associée pour l'utilisateur dans le champ Authentication Pass Phrase (Phrase de passe d'authentification) si vous avez choisi MD5 à l'étape 6. Il s'agit du mot de passe SNMP qui doit être configuré pour authentifier les périphériques afin qu'ils puissent se connecter entre eux. La phrase de passe doit correspondre sur les deux périphériques.

Étape 8. Le point d'accès assure le chiffrement des données à l'aide de l'algorithme DE chiffrement DES. Choisissez DES dans la liste déroulante Encryption Type pour fournir le cryptage dans le réseau si vous souhaitez utiliser l'authentification DES sur les requêtes SNMPv3, sinon choisissez None. Ignorez l'étape 9 si vous avez sélectionné None.

Étape 9. Si vous avez choisi DES à l'étape précédente, saisissez la phrase de passe de chiffrement associée pour l'utilisateur dans le champ Phrase de passe de chiffrement. Il est utilisé pour chiffrer les données envoyées aux autres périphériques du réseau. Ce mot de passe est également utilisé pour déchiffrer les données à l'autre extrémité. La phrase de passe doit correspondre dans les périphériques qui communiquent.

Étape 10. Cliquez sur Save pour enregistrer cet utilisateur.

Étape 11. (Facultatif) Cliquez sur Add et répétez les étapes 2 à 8 pour chaque utilisateur supplémentaire si nécessaire.

Étape 11. (Facultatif) Pour modifier un utilisateur, cochez la case de l'utilisateur approprié, puis cliquez sur Modifier, modifiez les champs souhaités et cliquez sur Enregistrer.

Étape 12. (Facultatif) La section SNMPv3 Users affiche les utilisateurs actuellement configurés sur le point d'accès. Pour supprimer un utilisateur de la liste, cochez la case de l'utilisateur à supprimer, cliquez sur Delete, et cliquez sur Save.