Table des matières

Introduction

Informations générales

Topologie

Configuration du déclencheur

Interprétation des résultats

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment déployer le module ELAM (Embedded Logic Analyzer Module) pour capturer les paquets d'encapsulation VXLAN sur les commutateurs de la gamme Nexus 7000.

Conseil : reportez-vous au document Présentation d'ELAM pour obtenir une présentation d'ELAM.

Informations générales

De nombreux utilisateurs utilisent actuellement N7K comme périphérique de transit IPN/ISN pour leur déploiement MPOD/MSITE ACI. Cependant, par rapport à N9K, N7K n'a pas la capacité robuste de définir le déclencheur ELAM basé sur une combinaison externe (l2(vntag)|l3|l4)-interne (l2|l3|l4)-ieth riche. Par conséquent, il devient difficile de déterminer si un paquet spécifique encapsulé par VXLAN atteint le N7K au niveau de la périphérie IPN du point de vue d’ELAM. Ce document présente une méthode pour relever ce défi.

Topologie

Dans ce scénario, une topologie MPOD ACI simple est illustrée, où IPN est un N7K avec une carte F3. HOST1 et HOST2 sont dans pod1, HOST3 est dans pod2. HOST1 peut communiquer avec HOST3, mais HOST2 ne le peut pas. À la suite du dépannage effectué par un ingénieur ACI, il a été déterminé que les paquets de HOST2 à HOST3 ont été envoyés à N7K à partir de spine1 dans pod1, mais n'ont jamais été reçus par spine2 dans pod2. Cela a été vérifié par ELAM sur les spines ACI, ce qui a conduit à la suspicion que les paquets étaient abandonnés sur N7K.

Est-il possible d'attribuer définitivement le problème au N7K en se basant uniquement sur les résultats ELAM sur les spines ACI ? Certainement pas. L'ELAM sur le spine de sortie 1 a indiqué qu'il avait envoyé le paquet à N7K, mais cela ne garantit pas que le paquet a physiquement atteint N7K, car les paquets peuvent toujours être abandonnés après le cycle ELAM en raison de problèmes de couche inférieure. Cependant, lorsque vous effectuez un ELAM sur ces paquets spécifiques du côté N7K, cela peut nous aider à identifier avec précision le périphérique correct impliqué dans le problème.

Configuration du déclencheur

'l3-packet-length' est un déclencheur ELAM valide pour presque toutes les différentes générations de LC sur la plate-forme N7K. Par conséquent, utilisons-le pour établir la condition ELAM sur l'IPN N7K. La tâche implique de contrôler l’HÔTE pour transmettre des paquets de test avec une longueur de paquet spécifiée, comme illustré :

# ping 172.28.1.20 packet-size 777

PING 172.28.1.20 (172.28.1.20): 777 data bytes

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.246 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=1 ttl=252 time=0.846 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=2 ttl=252 time=0.84 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=3 ttl=252 time=0.814 ms

785 bytes from 172.28.1.20: icmp_seq=4 ttl=252 time=0.817 ms

--- 172.28.1.20 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.814/0.912/1.246 ms

L'utilitaire PING est intégré à n'importe quel type de système d'exploitation, avec de légères variations dans les paramètres en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Il est essentiel de souligner la taille de paquet que vous spécifiez lorsque vous lancez la commande PING dans votre système d’exploitation. Dans cet exemple, le 777B représente la longueur des données pures, nécessitant une longueur supplémentaire de 8B (en-tête ICMP) et de 20B (en-tête IP) pour obtenir la longueur IP finale de 805B. Après l'encapsulation VXLAN (en ajoutant une surcharge de 50 milliards), vous pouvez anticiper que le paquet atteigne le N7K à 855 milliards. Configurons-le dans ELAM.

Dans cet exemple, l'interface qui se connecte à spine1 est E7/1 et E7/4 se connecte à spine2.

# show module 7

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

7    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

module-7# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

Vous devez donc le configurer dans l'instance 0.

module-7# elam asic flanker instance 0

module-7(fln-elam)# layer2

module-7(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if l3-packet-length 855

module-7(fln-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

module-7(fln-l2-elam)# start

module-7(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 7 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if l3-packet-length 855

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 7 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Triggered

Interprétation des résultats

module-7(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x10084d00, buf = 0x10084d00, end = 0x10091050

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]: 14f4a000 08010000 00000000 6d200800 00006000 00000000 01800100 00000000 00000000 00000000 0000306c 7270b100 03434343 43400000 01800040 00000000 0000

0590 00990000 00000000 00000000 00000005 88405000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00050064 200500f0 21800881 f03574

a4 2dbeef00

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x11            df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0x1f            l3-packet-length    : 0x357

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x0             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x0             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

tr                  : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x0

vqi                 : 0x0             packet-length       : 0x369

vlan                : 0x4             destination-index   : 0x0

source-index        : 0x30            bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x1

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x1             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x60            vl                  : 0x0

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x2

--------------------------------------------------------------------

UDP OTV/LISP TUNNEL BNDL

--------------------------------------------------------------------

vlan-tag-valid: 0x0             segment-id-valid: 0x0

vl: 0x0             de: 0x0

sgt-valid: 0x0             inner-ip-ttl: 0x0

ip-da-multicast: 0x0             lisp-inst-id: 0x2c8004

lisp-flags: 0xc8            isis-mac-da-valid: 0x0

type: 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x58840         mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x4

source-ipv4-address: 10.0.200.64

destination-ipv4-address: 10.1.224.67

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : 00c1.b1c9.c2c4

source-mac-address : 000d.0d0d.0d0d

Étant donné que la longueur de paquet de couche 3 est utilisée comme déclencheur, il est possible que l’ELAM soit déclenché par des paquets d’arrière-plan non destinés à la capture. Par conséquent, il est impératif d'utiliser d'autres champs dans la capture pour effectuer une double vérification croisée des résultats de la capture. Cela garantit que le paquet capturé correspond à nos critères prévus, y compris les champs tels que l’adresse IP source (sip), l’adresse IP de destination (dip), la durée de vie (ttl), l’index source, etc. Une observation intéressante est que, bien que N7K ne supporte pas l'utilisation de VNID VXLAN comme déclencheur, dans l'interpréteur de sortie, le champ 'lisp-inst-id: 0x2c8004' correspond au VNID dans l'en-tête VXLAN.

module-7(fln-l2-elam)# dec 0x2c8004

2916356

Leaf3# show system internal epm endpoint ip 172.28.1.20

MAC : 0000.2222.1202 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 172.28.1.20 ::: IP# 0 flags : host-tracked| ::: l3-sw-hit: Yes ::: flags2 :

Vlan id : 186 ::: Vlan vnid : 11494 ::: VRF name : zixu:vrf

BD vnid : 16482209 ::: VRF vnid : 2916356 /* Confirming the VNID from ACI LEAF side */

Phy If : 0x1a00b000 ::: Tunnel If : 0

Interface : Ethernet1/12

Flags : 0x80005c04 ::: sclass : 16388 ::: Ref count : 5

EP Create Timestamp : 01/22/2021 15:42:49.243582

EP Update Timestamp : 02/08/2021 11:26:52.882308

EP Flags : local|IP|MAC|host-tracked|sclass|timer|

module-7(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a96fc, buf = 0x100a96fc, end = 0x100b5a4c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x018

[000]: 0015cb30 0000006d 20000000 03000000 00000000 00000000 00000014 2d8000a0 3c3c0000 00000000 02000000 0f000f00 0c001104 a0000000 20200000 00000000 0000

0000 00000400 00008000 005d0000 001e0002 2bd7c0cf f96002a0 000000ba

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS INGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x572c          valid               : 0x1

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x60

rit-ipv4-id         : 0x0             ipv4-tunnel-encap   : 0x0

rit-mpls-rw         : 0x0             ml2-ptr             : 0x0

ml3-ptr             : 0x0             mark                : 0x0

result-cap3         : 0x0             di1-v5-delta-length : 0x0

di1-v5-delta-length-plus: 0x0             di1-v4-delta-length : 0x0

di1-v4-delta-length-plus: 0x0             di2-delta-length    : 0x0

di2-delta-length-plus: 0x0             ml2-delta-length    : 0x0

ml2-delta-length-plus: 0x0             ml3-delta-length    : 0x0

ml3-delta-length-plus: 0x0             s-vector            : 0x0

lcpu-ff-valid       : 0x0             sup-di-vqi          : 0x0

erspan-term-index-dir: 0x0             erspan-buffer-check : 0x0

l2-tunnel-decapped  : 0x0             l3-delta-length     : 0x0

rit-crc16-valid     : 0x1             rit-crc16           : 0x42d8

vntag-p             : 0x0             frr-recirc          : 0x0

ingress-lif         : 0x5             earl-proxy-vld      : 0x0

md-di-vld           : 0x0             rc                  : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             ttl-out             : 0x1e

ttl-mid             : 0x1e            tos-out             : 0x0

tos-in              : 0x0             orig-vlan1          : 0x0

vlan1               : 0x0             source-peer-id      : 0x0

final-ignore-qoso   : 0x0             port-id             : 0x0

cr-type             : 0x1             pup-packet          : 0x0

bpdu                : 0x0             vdc                 : 0x0

tr                  : 0x0             de                  : 0x0

cos                 : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

inner-cos           : 0x0             acos                : 0x0

di-ltl-index        : 0x3c            l3-multicast-di     : 0x3c

source-index        : 0x30            vlan                : 0x4

index-direct        : 0x0             di1-valid           : 0x1

vqi                 : 0x4a            di2-valid           : 0x0

v5-fpoe-idx         : 0x0             di2-fpoe-idx        : 0x0

l3-multicast-v5     : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             l3-learning-ff      : 0x0

result-rbh          : 0x40            di2-cr-type         : 0x0

result-2            : 0x1             dtag-ftag           : 0x0

dtag-ttl            : 0x20            mac-in-mac-op       : 0x0

dvif                : 0x0             result-cap1         : 0x0

result-cap2         : 0x0             erspan-term         : 0x0

erspan-decap        : 0x0             dont-learn          : 0x0

routed-frame        : 0x1             copy-cause          : 0x0

l2-copy-cause       : 0x0             l3-rit-ptr          : 0x5d

sg-tag              : 0x0             trill-nh-id         : 0x0

ttl-in              : 0x1e            fc-up               : 0x0

up-did              : 0x0             did                 : 0x22bd

up-sid              : 0x0             sid                 : 0xf819ff

shim-l2-tunnel-encap: 0x0             shim-ls-hash        : 0xb

shim-rc             : 0x0             shim-lif            : 0x5

shim-replication-pkt: 0x0             shim-router-mac     : 0x1

shim-mark-enable    : 0x0             shim-qos-group-id   : 0x0

shim-destination-table-index: 0x5d            shim-acos-preserve  : 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

module-7(fln-l2-elam)# show system internal pixmc info ltl-cb ltl 0x30

ltl  | ltl_type | if_index | lc_type | vdc | v4_fpoe | v5_fpoe | base_fpoe_idx | flag

0x0030 |    5    |    Eth7/1    |   2   |  4  |  0x00  |  0x00  |    0x0000    | 0x0

module-7(fln-l2-elam)# show system internal pixmc info ltl-cb ltl 0x3c

ltl  | ltl_type | if_index | lc_type | vdc | v4_fpoe | v5_fpoe | base_fpoe_idx | flag

0x003c |    5    |    Eth7/4    |   2   |  4  |  0x00  |  0x00  |    0x0000    | 0x0

La même méthodologie fonctionne également si vous essayez de capturer des paquets de diffusion, de monodiffusion inconnue et de multidiffusion (BUM) dans un BD d'inondation ACI, il vous suffit de définir un ARP statique et de pointer vers un MAC inexistant sur votre HÔTE, puis de lancer la commande PING de la même manière.

Informations connexes

Vous pouvez consulter ces liens pour plus de détails sur la façon d'utiliser ELAM sur différents LC N7K :

- Présentation d'ELAM

- Procédure ELAM du module N7K série M

- Procédure ELAM du module F1 N7K

- Procédure ELAM du module F2 N7K

- Procédure ELAM du module M3 N7K

- Assistance technique de Cisco et téléchargements