Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Produits connexes

Conventions

Informations générales

Procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor - même système d'exploitation hybride

Procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor - Différents systèmes d'exploitation hybrides

Vérifier avant d'ajouter le nouveau module Supervisor

Ajouter un nouveau module de supervision

Vérifier le module Supervisor après l'ajout du nouveau module Supervisor

Vérification de l'IOS MSFC

Basculement vers le superviseur de secours et vérification

Renommer Catalyst OS

Informations connexes

Introduction

Ce document montre comment remplacer un module de superviseur redondant défectueux dans des commutateurs de la gamme Catalyst 6500. Ce document explique la procédure pour les modules de superviseur exécutés dans un système d’exploitation hybride.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de la redondance

- Configuration de NSF avec redondance MSFC SSO

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur de la gamme Cisco Catalyst 6500

- Module de supervision : WS-SUP32-GE-3B

- Système d'exploitation hybride :

- Catalyst OS (CatOS) 8.5(8)

- MSFC IOS® 12.2(18)SXF7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produits connexes

Ce document peut également être utilisé avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Supervisor 720 qui exécute le système d'exploitation hybride

- Supervisor 2 qui exécute le système d'exploitation hybride

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Voici quelques-uns des points importants liés aux modules de supervision redondants :

- Sur le moteur de supervision de secours, le port de console est inactif, l'état du module est en veille et l'état des ports de liaison ascendante est affiché normalement.

- Afin de vous permettre de contrôler séparément le démarrage de chaque moteur de supervision, les registres de configuration ne sont pas synchronisés entre les moteurs de supervision.

- Si les versions logicielles des deux moteurs de supervision sont différentes ou si la configuration NVRAM des deux moteurs de supervision est différente, le moteur de supervision actif télécharge automatiquement son image logicielle et sa configuration sur le moteur de supervision de secours.

- Les moteurs de supervision utilisent deux images flash : l'image de démarrage et l'image d'exécution. Le nom de fichier de l'image de démarrage, spécifié dans la variable d'environnement BOOT, est stocké dans la mémoire NVRAM. L'image d'exécution est l'image de démarrage que le moniteur ROM utilise pour démarrer le moteur de supervision. Après le démarrage du système, l'image d'exécution réside dans la mémoire vive dynamique (DRAM).

- Les moteurs de supervision redondants doivent être du même type avec la même carte de fonction de modèle. Les cartes WS-X6K-SUP1-2GE et WS-X6K-SUP1A-2GE, qui sont toutes deux dépourvues de cartes PFC (Policy Feature Card), sont compatibles pour la redondance. Pour les moteurs de supervision avec PFC, les PFC doivent être identiques pour la redondance (deux PFC, deux PFC2, deux PFC3As, deux PFC3Bs ou deux PFC3BXL).

Procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor - même système d'exploitation hybride

Cette section décrit la procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor 32 dans un commutateur de la gamme Catalyst 6500. Cet exemple utilise un commutateur Cisco Catalyst 6509, qui comporte deux modules de supervision dans les logements 5 et 6. Le module de supervision du logement 6 est défectueux. On suppose que le module de supervision défaillant du logement 6 est retiré du châssis. Vous pouvez voir la procédure pour ajouter le nouveau module de supervision dans le logement 6.

Si vous disposez d'un commutateur Cisco Catalyst 6500 supplémentaire, vous pouvez connecter le nouveau superviseur sur le commutateur et mettre à niveau ou rétrograder le système d'exploitation hybride au même niveau que le superviseur dans le logement 5 du commutateur de production. Si vous avez le même système d'exploitation hybride dans le nouveau module de supervision, vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit sur le nouveau module de supervision. Lorsque vous ajoutez le module de supervision dans le logement 6, le moteur de supervision actif synchronise automatiquement la configuration. Cette section présente le processus étape par étape et la liste de contrôle lors du remplacement du superviseur.

Il s'agit de la procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor 32 dans un commutateur de la gamme Catalyst 6500 :

1. Ajoutez le module de supervision dans le logement 6.

Si vous avez une connexion console au superviseur dans le logement 6, vous devriez voir cette sortie :

!--- Supervisor module at slot 6

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ############################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor.

Cette sortie montre la console du superviseur actif dans le logement 5 :

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable) 2007 May 22 19:17:48 %SYS-5-MOD_INSERT:Module

6 has been inserted

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable)

%SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby mode

%SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start in 120 seconds

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not supported

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not supported

%SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) are up

%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 6

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 16: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 16: Passed Online Diagnostics

%SYS-5-MOD_OK:Module 16(WS-F6K-MSFC2A,SAL1018LQ3C) is online

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration

for module 6

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration for

module 16

%SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

%SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

2. Vérifiez l'état de redondance du superviseur :

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. Vérifiez l'état de redondance MSFC :

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

4. Forcer le basculement du superviseur et le test :

!--- Supervisor in slot 5

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

5. Accédez à Supervisor 6 via la console et vérifiez la configuration du superviseur et de la carte MSFC.

Procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor - Différents systèmes d'exploitation hybrides

Cette section explique la procédure pas à pas pour remplacer le module Supervisor 32 dans un commutateur de la gamme Catalyst 6500. Cet exemple utilise un commutateur Cisco Catalyst 6509 qui comporte deux modules de supervision dans les logements 5 et 6. Le module de supervision du logement 6 est défectueux. On suppose que le module de supervision défaillant du logement 6 est retiré du châssis. Vous pouvez voir la procédure pour ajouter le nouveau module de supervision dans le logement 6.

Si vous n'avez pas la possibilité de mettre à niveau le nouveau système d'exploitation hybride du superviseur vers la même version que le superviseur actif, vous pouvez effectuer cette procédure pour ajouter le module de supervision et synchroniser le système d'exploitation hybride et la configuration du commutateur. La plupart des procédures sont automatisées. Ce document présente le processus étape par étape et la liste de contrôle à effectuer lors du remplacement du superviseur.

Vérifier avant d'ajouter le nouveau module Supervisor

Cette section présente la sortie show du commutateur sans le superviseur dans le logement 6.

- show module

- show version

- Variable de démarrage

1. Afficher la sortie du module :

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

Access2> (enable)

2. Afficher le résultat de la version :

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034500F5

PS1  Module: WS-CAC-6000W    Serial #: AZS10130G7T

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

2   48   WS-X6248-RJ-45      SAD03431007 Hw : 1.1

Fw : 4.2(0.24)VAI78

Sw : 8.5(8)

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04150A2T Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD05070CNX Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

5   9    WS-SUP32-GE-3B      SAL1010F8KG Hw : 4.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(8)

Sw : 8.5(8)

Sw1: 8.5(8)

WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU Hw : 2.1

Sw :

7   5    WS-SVC-CMM          SAD100707YJ Hw : 2.8

Fw : 12.4(7a),

Sw : 12.4(7a),

15  1    WS-F6K-MSFC2A       SAL1012GG1X Hw : 3.0

Fw : 12.2(18)SXF7

Sw : 12.2(18)SXF7

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 124421K 137723K 249772K   9796K 239976K 2048K  366K 1682K

Uptime is 0 day, 0 hour, 3 minutes

Access2> (enable)

3. Variable de démarrage :

!--- Current working directory

Access2> (enable) pwd

bootdisk

!--- Files in the bootdisk

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

!--- Boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Access2> (enable)

Ajouter un nouveau module de supervision

Le module de supervision est inséré dans le logement 6. La sortie de console des modules de supervision actifs et de secours lorsque vous ajoutez le nouveau module de supervision de secours au commutateur s'affiche ici :

1. Insérez le nouveau module de supervision dans le logement 6.

Vous pouvez voir ce message de journal dans le module de supervision actif :

Access2> (enable) 2007 May 21 20:21:14 %SYS-5-MOD_INSERT:Module 6 has been

inserted

Si vous vous êtes connecté au superviseur de secours à 6, vous pouvez voir ce processus de démarrage :

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

######################################################################## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

Firmware compiled 02-Aug-05 16:08 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. Vous pouvez vérifier l'état de redondance à partir du module de supervision actif au logement 5.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:23:09 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:23:11 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-image-incompatible)

Le module de supervision actif copie CatOS dans le module de supervision de secours. Il configure également la variable de démarrage du moteur de supervision de secours sur le nouveau CatOS.

Access2> (enable)

2007 May 21 20:24:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active superviso

r has synchronized bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Une fois l'image CatOS copiée sur le superviseur de secours, le module de secours 6 se recharge automatiquement avec la nouvelle image.

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

3. Une fois le module de secours activé, vous pouvez vérifier l'état de redondance à partir du module de supervision actif.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:26:22 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:26:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start

in 120 seconds

2007 May 21 20:27:08 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requested reset of peer RP

: MSFC on module 16 will be reset

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics..

.

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) a

re up

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module

6

2007 May 21 20:28:24 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor

is synchronizing bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

2007 May 21 20:28:25 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

Access2> (enable) dir 6/

2   -rw-   9356096    May 11 2006 19:04:09 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 20:24:10 RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-

8.bin

!--- You can see the copied CatOS name starts with RTSYNC_

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Vérifier le module Supervisor après l'ajout du nouveau module Supervisor

Effectuez les étapes suivantes :

1. Afficher la sortie du module :

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

2. Vérifier l'historique de redondance :

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 33291

Redundant History Switchover Table:

Vérification de l'IOS MSFC

CatOS est copié automatiquement pendant le processus SYNC. Cependant, IOS sur la MSFC n'est pas copié automatiquement.

1. Vérifiez l'IOS et la redondance de la carte MSFC :

!--- 1. Connect to MSFC

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

!--- 2. Verify the IOS file in the bootflash

LAB-Router#dir

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17966324  Dec 13 2006 15:12:29 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_w

an-mz.122-18.SXF7.bin

65536000 bytes total (47569548 bytes free)

!--- 3. Show version output

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 26 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

!--- 4. MSFC redundancy status

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Route Processor Redundancy

!--- It is running in the RPR mode because the standby MSFC !--- is running different version of IOS.

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY COLD

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASE_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 14:53 by tinhuang

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

!--- Note that the boot variable is blank. The MSFC boots the !--- first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#

LAB-Router#exit

Access2> (enable)

2. Mettre à niveau l'IOS sur la carte MSFC de secours.

1. Copiez l'image IOS sur la carte MSFC de secours :

LAB-Router#copy c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin slavebootflash:/

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

17966324 bytes copied in 44.180 secs (406662 bytes/sec)

LAB-Router#

!--- Delete the old IOS image. Because the boot variable is blank !--- and the MSFC boots the first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#cd slavebootflash:

LAB-Router#delete c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

Delete filename [c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin]?

Delete slavebootflash:c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin? [confirm]

LAB-Router#

2. Rechargez le module de supervision de secours :

LAB-Router#exit

Access2> (enable) reset 6

This command will reset module 6.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 21:14:03 %SYS-5-MOD_RESET:Module 6 reset from Console//

Resetting module 6...

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-not-present)

Access2> (enable)

2007 May 21 21:16:01 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 21:16:02 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization

process will start

in 120 seconds

2007 May 21 21:16:03 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal

Diagnostics..

.

2007 May 21 21:16:05 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/1 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/2 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor

(module 6) are up

2007 May 21 21:16:07 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in

sync for Module

6

2007 May 21 21:16:49 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requeste

d reset of peer RP: MSFC on module 16 will be reset

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. Vérifiez l'IOS MSFC après la mise à niveau :

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 17 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

Basculement vers le superviseur de secours et vérification

Vous pouvez maintenant basculer le module de supervision vers le nouveau module de supervision de secours et le tester.

1. Basculement du module de supervision :

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. Console dans Supervisor 6, qui est le module actif maintenant.

1. État de redondance :

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 98984

Redundant History Switchover Table:

Index: 1

Previous active supervisor module: 5

Current active supervisor module : 6

Switchover reason                : user initiated

Switchover time                  : Mon May 21 2007, 20:40:37

2. Afficher la version :

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

3. Variable de démarrage :

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

4. Afficher le module :

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1          Unknown Card                                  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

16  6    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9          Unknown Card                                  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

Access2> (enable)

3. Vérifiez le MSFC :

Access2> (enable) session 16

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 7 minutes

System returned to ROM by Stateful Switchover

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 458752K/65536K bytes of me

mory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

29 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Renommer Catalyst OS

Vous pouvez voir que le nom CatOS du module de supervision remplacé commence par RTSYNC. Vous pouvez laisser le système fonctionner tel quel. Vous pouvez également modifier le nom de fichier et le conserver en tant que nom standard, comme indiqué ici :

Access2> (enable) rename RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

cat6000-sup32pfc3k 8.8-5-8.bin

Access2> (enable) dir

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 21:40:01 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable)

Après avoir renommé le fichier, vous devez modifier la variable de démarrage.

!--- Verify boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- Clear all the boot variables

Access2> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

Access2> (enable) 2007 May 21 21:41:56 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Configure the boot variable

Access2> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

Access2> (enable) 2007 May 21 21:42:14 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Verify the boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Informations connexes

- Exemple de configuration de mise à niveau d'image logicielle de commutateurs des gammes Catalyst 6000/6500 avec des moteurs de superviseur redondants

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500 - Documents d'assistance

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems