Contenu

Introduction

Initialiser un CSP2100 aux paramètres d'usine

Étapes de réinstallation

Introduction

Ce document décrit comment rétablir l'état par défaut d'une plate-forme de services cloud (CSP) 2100. De plus, il vous aidera à effacer toutes les métadonnées de configuration, à mettre à niveau/rétrograder sans conserver les données, à rétablir les paramètres d'usine du système ou à récupérer à partir d'un disque système endommagé.

Initialiser un CSP2100 aux paramètres d'usine

Par défaut, le CSP2100 restaure automatiquement la dernière configuration de travail après la réinstallation.  Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour effacer cette configuration.

Les tâches qui n'effacent pas les configurations existantes sont

- Utilisation du contrôleur Fast INIT sur LSI (Large Scale Integration).

- Même type de volume RAID (Redundant Array of Independent Disks) détruit et recréé.

Ces deux éléments empêcheront un utilisateur de se connecter avec le nom d'utilisateur / mot de passe par défaut ou un nom d'utilisateur / mot de passe précédemment configuré.

Étapes de réinstallation

Avertissement : En suivant cette procédure, toutes les données, y compris les VNF/VM, seront perdues.

1. Montez l'image csp-2100.iso téléchargée sur cisco.com.

2. Au moment de la publication du système, appuyez sur F6 pour sélectionner un périphérique de démarrage.

3. Sélectionnez vKVM-Mapped vDVD.

3. Lorsque le menu de démarrage apparaît, sélectionnez Dépannage.

4. Sélectionnez Nettoyer l'installation de CSP-2100.

5.  L'installation dure 15 minutes, puis le système redémarre automatiquement.  Une fois l'Assistant terminé, le nom d'utilisateur / mot de passe par défaut est admin / admin.