Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe à l'aide de la procédure de récupération de mot de passe de Cisco Clous Services Platform (CSP) 2100 lorsque vous oubliez le mot de passe d'administration de CSP 2100. Ce processus récupère le mot de passe de l'utilisateur admin.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Cisco CSP 2100.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CSP 2100

- Gamme UCS C - Cisco Integrated Management Controller (CICM)

- Souris vidéo clavier (KVM) pour mapper Virtual Media

- CSP 2100 Organisation internationale de normalisation (ISO)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est actif, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute modification ou configuration.

Configuration

Étape 1. Utilisez la console KVM CIMC et chargez l'image ISO du Cisco CSP 2100.

Étape 2. Dans le menu affiché, sélectionnez Dépannage.

Mapper l'ISO et sélectionner Dépannage

Étape 3. Sélectionnez Rescue a CSP-2100 Password comme indiqué dans l'image.

Mot de passe CSP 2100 de secours

Étape 4. Sélectionnez 1) Continuer.

Choisir Continuer

Étape 5. Appuyez sur Retour pour obtenir un shell.

Appuyez sur Retour pour obtenir un shell

Étape 6. Exécutez la commande chroot /mnt/sysimage.

Étape 7. Exécutez la commande csp-2100-password-reset (cette commande réinitialise le mot de passe à admin).

Exécuter la commande password reset

Étape 8. Vérifiez que le mot de passe a été modifié et entrez Exit deux fois.

Le CD-ROM est éjecté et le Cisco CSP 2100 redémarre.

Étape 9. Connectez-vous à Cisco CSP 2100 à l'aide des informations d'identification par défaut admin/admin.

Après vous être connecté à Cisco CSP 2100, vous êtes invité à saisir un nouveau mot de passe.

Connexion après redémarrage avec le mot de passe admin

Étape 10. Entrez un nouveau mot de passe.

Étape 11. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

Vous êtes connecté au Cisco CSP 2100 et ce message s'affiche :

***Le mot de passe admin a été modifié***

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Caveats : CSCvd78264 le système n'oblige pas l'utilisateur à modifier son mot de passe après la procédure de récupération de mot de passe. Fixé dans la version 2.2 (2).