Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la solution lorsque le module de supervision virtuel (VSM) est supprimé accidentellement et que le commutateur virtuel distribué (DVS) continue à s'afficher dans Cisco Nexus 1000V vCenter.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Le VSM a été supprimé accidentellement avant le retrait du DVS. Le DVS doit être correctement supprimé de vCenter avant la suppression du VSM.

Solution

Utilisez cette solution pour résoudre le problème.

1. Déployez un VSM temporaire.

2. Restaurer la configuration initiale (ou au moins restaurer le nom de commutateur précédent).

3. Entrez la commande vmware vc extension-key <extension-id> pour qu'un nouveau processeur de contrôle (CP) se connecte au DVS actuel. L'ID d'extension de cette commande doit être le même que celui qui est lié au DVS. Vous pouvez trouver l'ID d'extension avec l'une des deux méthodes suivantes :

Méthode 1

1. Dans vCenter, accédez à la vue réseau.

2. Dans le volet droit, sélectionnez le DVS.

3. Cliquez sur l'onglet Résumé. La clé d'extension est répertoriée sous Annotations.

Méthode 2

1. Pour accéder à la foule de vCenter, accédez à https://<VC_IP_ADDR>/mob.

2. Allez à rootFolder « group-d1 ».

3. Recherchez votre centre de données à partir de « childEntity » qui contient des ID de centre de données. (Lorsque vous cliquez sur un centre de données, un nom lui est associé.)

4. À partir de votre data center, accédez au dossier réseau (par exemple, « group-n6 »).

5. Dans le dossier réseau, sélectionnez l'entité enfant (par exemple, « group-n373 »).

6. Dans childEntity, cliquez sur votre DVS (par exemple, « dvs-7 »). La clé d'extension est répertoriée sous l'attribut de configuration DVS.

4. Entrez la commande vmware vc extension-key <extension-id> pour attribuer l'ID d'extension au VSM.

5. Entrez la commande show vmware vc extension-key pour vérifier la nouvelle clé d'extension sur le PC.

6. Enregistrez et redémarrez le module VSM.

7. Supprimez la clé d'extension présente sur le circuit virtuel avec MOB (annuler l'inscription de l'API d'extension) en procédant comme suit :

1. Pour accéder au gestionnaire d'extensions, accédez à https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManager.

2. Cliquez sur Unregister extension (https://<VC_IP_ADDR.>/mob/?moid=ExtensionManager&method=unregisterExtension).

3. Entrez Cisco_Nexus_1000V_ <Clé de récupération du DVS> (votre clé de poste connectée au DVS).

4. Cliquez sur Invoke Method.

8. Réenregistrez la clé d'extension. Si vous obtenez le fichier XML via le navigateur, actualisez le navigateur avant de télécharger le fichier XML.

9. Réenregistrez le plug-in d'extension.

10. Configurez les propriétés de connexion du commutateur de virtualisation de serveur (SVS) (par exemple ; IP VC, port, nom du centre de données).

11. Connectez-vous à votre connexion SVS.

12. À partir du contexte SVS sur le VSM, entrez la commande no vmware dvs pour supprimer gracieusement le DVS.

13. Vérifiez que le DVS est supprimé de vCenter.

14. Supprimez le VSM temporaire.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems