Contenu

Introduction

Procédure de récupération de mots de passe

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser le mot de passe de la plate-forme Cisco UCDM si vous oubliez le mot de passe et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface de ligne de commande via l'utilisateur de la plate-forme.

Procédure de récupération de mots de passe

Cette section décrit la procédure de récupération de mot de passe Cisco UDCM.

Note: Cette procédure ne s'applique qu'aux versions 1.99-21ubuntu3.17 et 3.18 de CUCDM 10.1.x et 10.6 GRUB.

1. Désactivez les connexions, si possible, en désactivant le réseau. Cela garantit que les transactions ne sont pas perdues.

2. Connectez-vous à VMWare et choisissez la machine virtuelle Cisco UCDM (VM).

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez Modifier les paramètres.

4. Cliquez sur l'onglet Options, choisissez Options de démarrage et cochez la case dans la section Forcer la configuration du BIOS. La prochaine fois que la machine virtuelle démarre, forcez l'entrée dans le BIOS.

5. Ouvrez l'écran Cisco UCDM (Launch Virtual Machine Console).

6. Cliquez sur le bouton Redémarrer (Redémarrer l'invité).

7. La machine virtuelle entre dans le BIOS et sort du BIOS sans apporter de modifications. (L'étape suivante doit être effectuée rapidement avant le démarrage du système).

8. Appuyez sur e sur la console de démarrage de Grub.

9. Naviguez jusqu'à la deuxième ligne, qui commence par linux.

10. Naviguez jusqu'à la fin de la ligne vers 'init=/bin/bash' comme illustré dans cette image.

11. Appuyez sur Ctrl-X pour démarrer le système.

12. Entrez mount -o remount,rw / une fois le système démarré.

13. Entrez passwd platform et saisissez un nouveau mot de passe pour le système.

14. Tapez sync afin de forcer une synchronisation du système de fichiers.

15. Tapez exit, puis éteignez et sur la machine virtuelle.

16. Lorsque le système démarre, choisissez Ubuntu, avec Linux 3.2.0-70- virtuel.

Vous pouvez désormais vous connecter en tant qu'utilisateur de plate-forme avec le mot de passe défini à l'étape 13.