Contenu

Introduction

Comment mettre sous tension les SPA400 et SPA9000 correctement ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment mettre sous tension les SPA400 et SPA9000 correctement ?

A.

Après avoir configuré le SPA400 en tant que serveur de messagerie vocale pour votre réseau, il est recommandé de mettre hors tension tous les périphériques de votre réseau dans l'ordre suivant : SPA400—>SPA9000—>Téléphones SPA9xx. Cela permet de s'assurer que tous les périphériques s'enregistrent correctement auprès du serveur de messagerie vocale SPA400.

Pour mettre les périphériques hors tension puis sous tension, procédez comme suit :

Cyclisme d'alimentation des périphériques

Étape 1 :

Débranchez le câble d'alimentation du SPA400.

Étape 2 :

Débranchez le câble d'alimentation du SPA9000.

Étape 3 :

Débranchez le câble d'alimentation du SPA9xx et attendez 30 secondes.

Étape 4 :

Branchez le câble d'alimentation du SPA9xx et attendez que ses voyants apparaissent stables.

Étape 5 :

Branchez le câble d'alimentation du SPA9000 et attendez que ses voyants apparaissent stables.

Étape 6 :

Branchez le câble d'alimentation du SPA400 et attendez que ses voyants apparaissent stables.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems