Contenu

Introduction

Dois-je redémarrer le VCS après avoir téléchargé un script CPL ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

Q. Dois-je redémarrer le VCS après avoir téléchargé un script CPL ?

Non. Le VCS interroge les modifications de script CPL toutes les 5 secondes, donc, quelle que soit la façon dont le script CPL est téléchargé (par exemple via l'interface Web ou copié à l'aide de SCP), le VCS commence presque immédiatement à utiliser le script CPL mis à jour.A.

Notez que ce comportement diffère du contrôleur d'accès TANDBERG et du contrôleur de frontière. Sur ces produits, le script CPL serait mis en oeuvre immédiatement si téléchargé via l'interface Web, mais si téléchargé via SCP, le système nécessiterait un redémarrage pour que le script prenne effet.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems