Contenu

Introduction

Les liaisons et les tuyaux du VCS sont-ils unidirectionnels ou bidirectionnels ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

Q. Les liaisons et les tuyaux du VCS sont-ils unidirectionnels ou bidirectionnels ?

Les liaisons sur un VCS sont utilisées pour créer des connexions de routage entre une sous-zone à une extrémité et une autre sous-zone ou zone à l'autre extrémité. Chaque extrémité de la liaison est appelée noeud. Les canaux sont appliqués aux liaisons pour limiter la bande passante disponible entre les deux noeuds.A.

Toutes les liaisons et tous les tuyaux sont bidirectionnels. Par exemple, si une liaison a été configurée avec le noeud 1 comme sous-zone HQ et le noeud 2 comme sous-zone Branch, cela signifie que le trafic peut circuler de la sous-zone HQ vers la sous-zone Branch, ainsi que de la sous-zone Branch vers la sous-zone HQ. Tous les canaux appliqués à cette liaison affectent la bande passante dans les deux directions.

Pour afficher la liste de toutes les liaisons configurées sur le VCS, y compris les tuyaux qui peuvent avoir été appliqués à chaque liaison, accédez à la page Liens (Configuration du VCS > Bande passante > Liens). Vous pouvez créer de nouveaux liens et modifier des liens existants à partir de cette page.

Pour afficher la liste de tous les tuyaux configurés sur le VCS, créer de nouveaux tuyaux et modifier les tuyaux existants, accédez à la page Tuyauteries (Configuration du VCS > Bande passante > Tuyaux).

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration des sous-zones, zones, liaisons et canaux, consultez la section Bandwidth Control du Guide de l'administrateur VCS.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems