Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment dépanner le message d'alarme CCM_CALLMANAGER-CALLMANAGER-4-RouteListExhausted sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions 7.X, 8.X, 9.X et 10.X de CUCM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Le message d'alarme RouteListExhausted s'affiche lorsque les membres disponibles dans la liste de routage ne sont pas disponibles ou si le membre est hors service, non inscrit ou occupé. Le code raison est l'indicateur de ce message.

Voici un exemple de format de trace :

RouteListName : Route List Name, Reason=XX, RouteGroups(XXX:XXX)AppID : Cisco

CallManagerClusterID : StandAloneClusterNodeID : XXXXX TimeStamp : Day Month

Day XX:XX:XX Timezone Year

Astuce : Pour plus d'informations, référez-vous à la section Valeurs de cause de l'Annexe B dans le document Référence des commandes de débogage de Cisco IOS, version 12.2.

Problème

Vous recevez le message d'alarme RouteListExhausted avec la valeur de cause 41 lorsque des appels sont passés via des passerelles ou des agrégations.

Voici un exemple d'une capture détaillée de journaux CUCM :

01501966.011 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::whichAction -- DOWN

(Current Group) = 1

01501966.012 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::routeAction -- current

device name=9f63e2c3-ffc4-920d-8f22-31310d13361e, down

01501967.001 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::null0_CcSetupReq check

vipr call mViprReroute=0 mViprAlreadyAttempt=0 CI=78412874 BRANCH=0

01501967.002 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::null0_CcSetupReq - Terminating

a call after the RouteListCdrc cannot find any more device.

01501967.003 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::terminateCall - No more Routes

in RouteListName = TEST-RL.  Rejecting the call

01501967.004 |11:12:28.116 |AppInfo  |RouteListCdrc::terminateCall - Sending CcRejInd,

with the cause code (41), to RouteListControl because all devices are busy/stopped.

01501967.005 |11:12:28.116 |AppInfo  |GenAlarm: AlarmName = RouteListExhausted,

subFac = CALLMANAGERKeyParam = , severity = 4, AlarmMsg = RouteListName : TEST-RL,

Reason=41, RouteGroups(TEST-RG)

AppID : Cisco CallManager

ClusterID : StandAloneCluster

NodeID : CL1-PUB

Solution

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

1. Supprimez et reconfigurez les périphériques (passerelles et agrégations).

2. Réinitialisez la passerelle MGCP (Media Gateway Control Protocol) à partir de la page de configuration de la passerelle.

3. Redémarrez le service Cisco Call Manager (CUCM) ou le serveur auquel le périphérique est enregistré.

Ce problème est documenté dans les ID de bogue Cisco suivants :

- ID de bogue Cisco CSCtq10477 : Les membres du groupe de routage sont ignorés et signalent que le périphérique est arrêté

- ID de bogue Cisco CSCum85086 : Échec des appels sortants via RL, membres RG signalés comme inactifs

- ID de bogue Cisco CSCul71689 : Les membres du groupe de routage sont ignorés et signalent comme périphérique down-8.x/9.x