Contenu

Introduction

uBR7200

uBR10 000

uBR905

Informations connexes

Introduction

Ce document répond aux questions fréquemment posées sur les routeurs d'accès par câble Cisco uBR7200, uBR7100, uBR10K et uBR905.

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

uBR7200

Q. Quelle est la différence entre plusieurs cartes modem (MC) prises en charge par la gamme Cisco uBR7200 ?

Ce tableau compare les différentes cartes MC prises en charge par la gamme Cisco uBR7200 :A.

Cartes modem câble

Si vous activez la commande « show diag », vous recevez un numéro de référence commençant par :

Peux-tu commander cette carte ?

Signaux IF en aval vers un convertisseur ascendant IF-RF MHz

Puissance en sortie en dBmV +/-2 dB

UBR-MC11 (FPGA)

800-02455-0x, où x = 1, 2 ou 3

Non

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

Oui

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

Oui

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

Oui

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x, où x = 3 ou 4

Non

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

Oui

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x, où x = 1, 2, 3 ou 4

Oui (sauf 800-05881-03)

36.125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x, où x = 1, 2 ou 3

Oui

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x, où x = 1 ou 2

Oui (sauf pour le uBR7246)

44

42

UBR-CLK-T1

Si vous activez la commande ubr-7246# show version, vous recevez : Carte d'horloge nationale avec contrôleur T1

Oui

S/O

S/O

uBR10 000

Q. Pourquoi le %PA-3-PACREATE : Impossible de créer un pilote pour le type d'adaptateur de port 585 dans la baie 1. Un message d'erreur s'affiche sur le routeur Cisco uBR7100 au démarrage ?

L'image du chargeur de démarrage ne prend pas en charge l'adaptateur de port (PA) afin de garder l'image du chargeur de démarrage petite dans bootflash. Cependant, l’image Cisco IOS prend en charge la PA, de sorte que ce message d’erreur n’est pas pertinent une fois que l’image Cisco IOS est chargée. A.

uBR905

Q. Qu'est-ce que le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 ?

Le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 est un modem câble DOCSIS 1.1 intégré et un routeur Cisco IOS. Le Cisco uBR905 intègre également un concentrateur Ethernet 10BaseT à quatre ports, un pare-feu et des technologies VPN (Virtual Private Network) IPSec (IP Security Protocol) dans une conception compacte unique. Le Cisco uBR905 dispose d'un matériel dédié afin d'atteindre des performances VPN IPSec haut débit. A.

Q. Quelle est l'application type du routeur d'accès par câble Cisco uBR905 ?

Une application type est utilisée dans un environnement de petite entreprise. Le Cisco uBR905 offre aux petites entreprises un accès haut débit à Internet, la sécurité et la prise en charge de plusieurs périphériques. Si vous intégrez le logiciel Cisco IOS® entièrement fonctionnel et le modem câble conforme à la norme DOCSIS, le Cisco uBR905 offre aux petites entreprises la possibilité de prendre en charge plusieurs périphériques IP dans un environnement LAN. Vous bénéficiez d'un routeur de confiance et d'un modem câble de qualité dans un seul boîtier.A.

Q. Pourquoi le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 est-il classé comme routeur d'accès par câble et non comme modem par câble ?

Le terme « modem câble » a fini par définir une catégorie de produits composée de dispositifs de pontage électroniques grand public à faible coût. Le routeur Cisco uBR905 étant défini comme routeur d'accès par câble, le routeur uBR905 appartient à une catégorie de produits distincte des modems câble. Le Cisco uBR905 est destiné à un segment différent d'utilisateurs professionnels. Les utilisateurs professionnels apprécient non seulement la connectivité haut débit offerte par les modems câblés, mais ils ont besoin de la sécurité, de la facilité de gestion et de la qualité de service (QoS) améliorées offertes par un routeur intégré. A.

Q. Quelles sont les différences entre le routeur d'accès par câble Cisco uBR924 et le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 ?

Le Cisco uBR905 est une conception évolutive et non révolutionnaire. Ce routeur est très similaire au routeur d'accès par câble Cisco uBR924 primé et utilise une grande partie de la même technologie. Le Cisco uBR924 est le premier routeur d'accès par câble conforme à DOCSIS à prendre en charge la voix sur IP (VoIP). Il existe toutefois deux différences majeures. Le routeur Cisco uBR905 est un produit de données uniquement et ne dispose pas des ports voix du routeur Cisco uBR924. De plus, le Cisco uBR905 contient l'accélération matérielle pour optimiser les performances VPN IPSec. A.

Q. Quelles sont les principales différences entre les gammes Cisco CVA120 et Cisco uBR900 ?

La gamme Cisco CVA120 comprend un port Ethernet et un port USB pour les données et deux ports de téléphonie. La fonctionnalité de données est limitée au routage IP et à Cisco Easy IP. La solution Cisco CVA120 est avant tout positionnée comme une plate-forme VoIP (Voix sur IP) par câble flexible. D'un autre côté, les produits de la gamme Cisco uBR900 prennent en charge un ensemble complet de fonctionnalités du logiciel Cisco IOS, telles que le pare-feu Cisco IOS et l'accélération matérielle IPSec sur certains modèles. Les routeurs Cisco uBR905 et uBR924 sont équipés d'un concentrateur Ethernet à quatre ports, tandis que le routeur uBR914 prend en charge une interface série.A.

Q. Quels ensembles de fonctionnalités logicielles sont disponibles pour le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 lors de la première livraison client (FCS) ?

Le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 est fourni avec cette image de base :A.

- Value Telecommuter : inclut IPSec 56 bits (DES)

En outre, ces options de mise à niveau logicielle sont disponibles moyennant des frais supplémentaires :

- Télétravailleur performant : inclut 3DES IPSec

- Value Small Office : pare-feu inclus, IPSec 56 bits

- Performance Small Office : pare-feu inclus, IPSec 3DES

Q. Quelles sont les DEL DS, US et DSNR à l'avant du routeur d'accès par câble Cisco uBR905 et quelles informations ces DEL fournissent-elles ?

Ces voyants fournissent une vue d'ensemble de l'état des radiofréquences (RF) du Cisco uBR905. Ces voyants facilitent l'installation et le dépannage des câbles. Ces voyants sont introuvables sur les équipements CPE (Customer Premise Equipment) de nombreux concurrents.A.

Ce tableau décrit les fonctions des différents voyants DEL :

DEL

Description

Fonction

OK

État du système

Activé = Système arrêté = Pas d'alimentation

LOI SUR LES CATV

Activité du câble

Liaison = Activité du câble désactivée = Aucune activité

LIEN CATV

Liaison de câble

Allumé = Liaison active = Établissement d'une liaison avec le fournisseur de services Désactivé = Liaison inactive

1, 2, 3 ou 4

Ethernet 1, 2, 3 ou 4

Activé = Liaison active = Activité désactivée = Liaison inactive

MSG

Message

L'utilisation est définie par le fournisseur de services

DS

Voyant en aval

On = Verrouillé sur le canal en aval (de la tête de réseau à l'ordinateur) Off = Non verrouillé sur le canal en aval

États-Unis

Voyant en amont

On = Communication en amont (du PC à la tête de réseau) Off = Gamme secondaire non terminée

DSNR

DEL de rapport signal/bruit en aval

On = Réception du bon signal en aval Off = Réception du signal en aval faible

Q. Le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 est-il certifié CableLabs ?

Oui, le routeur d'accès par câble Cisco uBR905 a reçu la certification CableLabs.A.

Q. Existe-t-il une version EuroDOCSIS du routeur d'accès par câble Cisco uBR905 ?

Le routeur Cisco uBR905 est conçu pour accepter les composants EuroDOCSIS avec la même conception que le routeur uBR905. Il est donc possible de créer une version européenne sans effort. Mais le marché EuroDOCSIS est encore en développement et les services de classe affaires ne sont pas une priorité absolue pour les opérateurs. Il n'y a pas de demande pour ce produit pour le moment.A.

Q. Où puis-je trouver un document FAQ plus détaillé pour uBR905 ?

Pour plus de détails sur uBR905, reportez-vous à la section A.Q & A Cisco uBR905 Cable Access Router.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems