Contenu

Introduction

Comment puis-je accéder à certains sites Web à l'aide du routeur VOIP Linksys ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment accéder à certains sites Web à l'aide du routeur VoIP Cisco Small Business ?

A.

L'impossibilité d'accéder à certains sites Web est due à trois facteurs principaux :

1. La sécurité du navigateur Web est définie sur trop haut

2. MTU non défini sur le routeur correctement

3. Sites Web sécurisés

Paramètres de sécurité inférieurs sur Internet Explorer

Étape 1 :

Double-cliquez sur Internet Explorer, puis cliquez sur Outils.

Étape 2 :

Sélectionnez Options Internet, cliquez sur Sécurité > Niveau personnalisé. Une fenêtre similaire à l'étape 3 s'affiche.

Étape 3 :

Dans le menu déroulant Reset to, sélectionnez Medium-Low, puis cliquez sur OK.

Note: Si cela ne fonctionne pas, activez le MTU sur la passerelle ADSL. Pour obtenir des instructions, procédez comme suit dans la section suivante.

Activer MTU sur le routeur VoIP

Étape 1 :

Déterminez la taille MTU appropriée pour le site Web.

Étape 2 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 3 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, recherchez MTU et définissez-la sur Manual. Dans le champ Taille, saisissez la valeur MTU obtenue à l'étape 1.

Note: Voici les tailles de MTU recommandées pour les connexions DSL et par câble :

Connexion par câble : 1500

Connexion DSL PPPoE : 1492

Étape 4 :

Cliquez sur .

Note: Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes de la section suivante afin d'ouvrir les ports sur le routeur.

Ports ouverts pour les sites sécurisés

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Applications & Gaming > Port Triggering.

Étape 3 :

Sous Application, tapez « https » et dans les champs Triggered Range et Forwarded Range, tapez « 443 » (le port utilisé par https).

Étape 4 :

Cliquez sur .

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems