Contenu

Introduction

Quels sont les paramètres sans fil avancés que je peux modifier sur mon routeur VOIP sans fil et que font-ils ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Quels sont les paramètres sans fil avancés que je peux modifier sur mon routeur VoIP sans fil et que font-ils ?

A.

Les paramètres sans fil avancés d'un routeur sans fil Cisco Small Business vous permettent de personnaliser différentes options et d'optimiser les performances de votre réseau sans fil. Toutefois, Cisco Small Business ne vous recommande pas de modifier les paramètres sans fil avancés du routeur. Les paramètres actuels ont été configurés afin d'optimiser les performances sans fil du routeur.

Accéder aux paramètres sans fil avancés

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Wireless > Advanced Wireless Settings.

Étape 3 :

La fenêtre Paramètres sans fil avancés s'affiche. Voici quelques détails :

- Type de préambule

Le préambule définit la longueur du bloc CRC pour la communication entre le routeur et la carte réseau itinérante. Les zones de trafic réseau élevé doivent utiliser le type de préambule plus court.

- Type d'authentification

La valeur par défaut est Auto, ce qui permet d'utiliser l'authentification Système ouvert ou Clé partagée. Pour l'authentification Open System, l'expéditeur et le destinataire n'utilisent pas de clé réseau (mot de passe sans fil) pour l'authentification. Pour l'authentification Shared Key, l'expéditeur et le destinataire utilisent une clé réseau pour l'authentification. Si vous souhaitez utiliser uniquement une authentification Shared Key (Clé partagée), sélectionnez Shared Key (Clé partagée).

- Mode de protection CTS

La valeur par défaut est Auto. Lorsqu'il est défini sur Auto, un mécanisme de protection garantit que vos périphériques sans fil B se connectent au routeur sans fil G lorsque de nombreux périphériques sans fil G sont présents. Cependant, l'efficacité de vos périphériques sans fil G peut diminuer.

- Intervalle de balise

Cette valeur indique l'intervalle de fréquence de la balise. Une balise est un paquet diffusé par le routeur afin de maintenir la synchronisation du réseau.

- Intervalle DTIM

Cette valeur indique l'intervalle du message DTIM (Delivery Traffic Indication Message). Un champ DTIM est un champ de compte à rebours qui informe les PC du réseau de la fenêtre suivante pour écouter les messages de diffusion et de multidiffusion. La valeur par défaut est 1.

- Seuil de fragmentation

Cette valeur indique la part des ressources du routeur consacrée à la récupération des erreurs de paquets. La valeur par défaut est 2347 et doit rester telle quelle, sauf si vous rencontrez un flux de données incohérent. Si vous rencontrez des données incohérentes, seules des modifications mineures sont recommandées.

- Seuil RTS

Cette valeur doit rester aux paramètres par défaut de 2346. Si vous rencontrez un flux de données incohérent, seules des modifications mineures sont recommandées.

Note: Les fonctions peuvent varier en fonction du numéro de modèle de votre routeur.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems