Contenu

Introduction

Comment obtenir les paramètres sans fil sur mon réseau ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment obtenir les paramètres sans fil sur mon réseau ?

A.

Les paramètres sans fil que vous devez noter sont les suivants :

a.) SSID

b.) Diffusion SSID

c.) Sécurité sans fil

Afin de vérifier les paramètres sans fil du routeur Cisco Small Business, procédez comme suit :

Vérification des paramètres sans fil sur le routeur Cisco Small Business

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur Wireless (Sans fil).

Étape 3 :

Recherchez le nom du réseau sans fil (SSID). S'il est toujours défini sur « linksys », changez-le en quelque chose d'unique et notez si Wireless SSID Broadcast est défini sur Enable ou Disable.

Étape 4 :

Cliquez sur Wireless Security, puis notez le mode de sécurité actuel.

Si le mode de sécurité est défini sur WEP :

Si le mode de sécurité est défini sur WPA :

Étape 5 :

Cliquez sur .

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems