Contenu

Introduction

Comment puis-je me connecter à mon réseau sans fil à l'aide de l'utilitaire de configuration automatique sans fil de XP ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment puis-je me connecter à mon réseau sans fil à l'aide de l'utilitaire de configuration automatique sans fil de XP ?

A.

Cet article suppose que votre adaptateur sans fil est déjà correctement installé et/ou activé sur l'ordinateur.

Avant d'essayer de connecter votre adaptateur sans fil à un routeur sans fil Linksys, veuillez connaître votre SSID, votre sécurité sans fil et/ou votre clé réseau. Si vous ne connaissez pas vos paramètres sans fil, cliquez ici. Pour vous connecter au réseau sans fil, procédez comme suit :

Note: Ces étapes sont pour Windows XP Service Pack 2.

Connexion aux réseaux sans fil à l'aide de la configuration automatique sans fil de XP

Suivez cette étape pour vous connecter à votre réseau sans fil à l'aide de la configuration automatique sans fil de XP.

Étape 1 :

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Connexion réseau sans fil en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez Afficher les réseaux sans fil disponibles.

Étape 2 :

Sélectionnez le nom ou le SSID de votre réseau sans fil, puis cliquez sur Connect.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems