Contenu

Introduction

Comment connecter mon routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys ?

Informations connexes

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. Comment connecter mon routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys ?

A.

Note: Avant de connecter un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys, assurez-vous que les deux ont des adresses IP différentes. Ceci est obligatoire car si les deux routeurs ont la même adresse IP, vous risquez de rencontrer des conflits d'adresses IP. Si les deux routeurs ont la même adresse IP, vous devez modifier l'adresse IP du routeur Linksys pour éviter tout conflit.

Il existe deux façons de relier un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys :

1. Connexion de l'un des ports Ethernet du routeur Linksys à l'un des ports Ethernet du routeur VOIP Linksys.

2. Connexion de l'un des ports Ethernet du routeur VOIP Linksys au port Internet du routeur Linksys.

En connectant le port Ethernet du routeur Linksys au port Ethernet du routeur VOIP Linksys, les ordinateurs connectés aux deux routeurs se trouvent sur le même segment IP LAN. Cela permettra le partage des ressources réseau au sein du réseau. Pour des instructions, cliquez ici.

En connectant le port Internet du routeur Linksys au port Ethernet du routeur VOIP Linksys, il sera plus facile d'identifier le routeur auquel les ordinateurs sont connectés car ils disposeront de différents segments IP LAN. Pour des instructions, cliquez ici.

Note: Avant de configurer le routeur Linksys, assurez-vous qu'il n'est pas connecté au routeur Linksys, où le modem haut débit est connecté. Suivez ensuite les instructions suivantes :

Connexion en cascade d'un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys (LAN-LAN)

Pour monter en cascade un routeur Linksys vers un routeur VOIP Linksys, vous devez effectuer deux étapes :

1. Connexion d'un ordinateur au routeur Linksys

2. Configuration du routeur Linksys avec une connexion LAN à LAN ?

Connexion d'un ordinateur au routeur Linksys

Note: Cet article suppose que le routeur VOIP Linksys fonctionne déjà.

Étape 1 :

Arrêtez l'ordinateur et branchez-le à l'un des ports numérotés situés à l'arrière du routeur Linksys.

?

Note: L'image du routeur peut varier en fonction du modèle et du numéro de version.

Étape 2 :

Branchez l'adaptateur électrique fourni sur le routeur Linksys.

Après avoir connecté un PC au routeur, configurez le routeur Linksys pour une connexion LAN à LAN. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Configuration du routeur Linksys avec une connexion LAN à LAN

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, recherchez Local IP Address et remplacez-la par « 192.168.15.2 » afin que les deux routeurs se trouvent sur le même segment IP.

Étape 3 :

Recherchez les paramètres du serveur d'accès au réseau (DHCP) et définissez le serveur DHCP sur Désactiver.

Étape 4 :

Cliquez sur .

Étape 5 :

Cliquez sur Routage avancé et changez Mode de fonctionnement en Routeur.

?

Étape 6 :

Cliquez?.

Étape 7 :

Connectez un câble réseau Ethernet standard à l'un des ports Ethernet numérotés du routeur VOIP Linksys, où le modem haut débit est connecté. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet du routeur Linksys que vous venez de configurer.

Connexion en cascade d'un routeur Linksys à un routeur VOIP Linksys avec connexion Internet-LAN

Connectez un câble réseau Ethernet standard à l'un des ports Ethernet numérotés du routeur VOIP Linksys, où le modem haut débit est connecté. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble Ethernet au port Internet du routeur Linksys que vous venez de configurer.

Note: Aucune autre configuration n'est nécessaire si le port Internet du routeur Linksys est connecté à l'un des ports Ethernet du routeur VOIP Linksys.

Si les deux routeurs ont la même adresse IP locale, remplacez l'adresse IP du routeur Linksys par un autre segment IP. Pour des instructions, cliquez ici.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems