Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Problème

Résolution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit une raison pour laquelle une erreur 500 apparaît dans la page de déclencheur de l'interface de programmation de téléphonie de Javas (JTAPI) après que le déclencheur JTAPI soit commuté à un nouveau point d'acheminement de l'interface de couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI) et fournisse un contournement dans un environnement exprès d'édition de Cisco IP Contact Center (IPCC).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco CallManager

- Cisco Customer Response Solutions (CRS)

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 3.1(1) de Cisco CRS.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Un des déclencheurs JTAPI pour une application spécifique est changé à un nouveau nombre de répertoire de point de routage CTI. Quand vous cliquez sur le nouveau JTAPI : le déclencheur 8000 dans la page d'application de script de Cisco pour cette application spécifique, en tant que cette fenêtre affiche, la page de configuration de déclencheur JTAPI devrait apparaître en condition de travail normale. Le numéro 8000 représente le nouveau nombre de répertoire de point d'acheminement de l'interface de couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI).

Cependant, au lieu de cette image, l'erreur 500 apparaît dans la page de configuration de déclencheur JTAPI, car cette fenêtre affiche :

Error: 500

Location: /appadmin/JTAPITrigger

Internal Servlet Error:

java.lang.NullPointerException

at com.cisco.config.trigger.TriggerConfig.getSessions(TriggerConfig.java:78)

at com.cisco.config.trigger.TriggerConfig.createSetTriggerCfg(TriggerConfig.java:118)

at com.cisco.config.trigger.TriggerConfig.getTriggersByType(TriggerConfig.java:345)

at

com.cisco.appadmin.ui.GenericTriggerController.readTriggerList(GenericTriggerController.java:189)

at com.cisco.appadmin.jtapi.ui.JTAPITriggerController.execute(JTAPITriggerController.java:131)

at com.cisco.appadmin.ui.AppAdminServlet.processService(AppAdminServlet.java:251)

at com.cisco.appadmin.ui.AppAdminServlet.doGet(AppAdminServlet.java:180)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:740)

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)

at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.doService(ServletWrapper.java:404)

at org.apache.tomcat.core.Handler.service(Handler.java:286)

at org.apache.tomcat.core.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:372)

at org.apache.tomcat.core.ContextManager.internalService(ContextManager.java:797)

at org.apache.tomcat.core.ContextManager.service(ContextManager.java:743)

at

org.apache.tomcat.service.connector.Ajp12ConnectionHandler.processConnection(Ajp12ConnectionHandler.

java:166)

at org.apache.tomcat.service.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:416)

at org.apache.tomcat.util.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:498)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Résolution

Le problème est provoqué par par une entrée corrompue de déclencheur JTAPI dans le DC Directory. Quand l'utilisateur assigne un nouveau nombre de répertoire de point de routage CTI à cette application spécifique pendant que le déclencheur JTAPI, le vieux déclencheur remplacé corrompu JTAPI pour cette application demeure dans le DC Directory.

Le contournement est de supprimer le vieux déclencheur corrompu JTAPI. Procédez comme suit :

1. Procédure de connexion au DC Directory sur le Cisco CallManager (Publisher).

2. Allez au site Web Cisco et sélectionnez les app CCN > les configurations > les profils > le ccnwfapp > les déclencheurs > le JTAPI.

3. Cliquez avec le bouton droit le vieux déclencheur JTAPI et sélectionnez l'effacement.

4. Redémarrez le service de Cisco CTIManager de la page d'activation de service de CallManager.

Après que le vieux déclencheur JTAPI soit supprimé, la page de configuration de déclencheur JTAPI paraît en tant que normale.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems