Contenu

Introduction

Où puis-je télécharger les derniers logiciels ?

Comment gérer la station de base ?

Comment récupérer des mots de passe oubliés ou rappeler les paramètres d'usine de la station d'accueil ?

Pourquoi ne puis-je pas naviguer ou établir une connexion Telnet avec la station d’accueil à son adresse IP externe ?

Pourquoi la station d'accueil n'accepte-t-elle pas les modifications définies dans le navigateur ?

Comment puis-je trouver l'adresse IP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou externe d'une station de base ?

Pourquoi le voyant d'état du milieu clignote-t-il toujours en jaune ou orange ?

Combien de clients puis-je associer à la station d'accueil ?

Le port Ethernet de la station d’accueil est-il 10/100 Mbits/s ?

Où puis-je trouver la table d'association des radiofréquences (RF) ?

Puis-je configurer des filtres d'adresse MAC ou d'association ?

Pourquoi mon modem de station d'accueil ne sonne-t-il pas lors de la composition de la numérotation ?

Le modem de la station d'accueil prend-il en charge la norme V.90 ?

Puis-je modifier l'adresse IP interne (192.168.200.1) et/ou le pool d'adresses DHCP (192.168.200.2-101) de la station de base ?

Combien de temps dure le bail DHCP de la station d’accueil ?

Quel est le type d'authentification de la station de base et du client avec BSCU ?

La station de base et le client BSCU prennent-ils en charge le cryptage WEP 40 bits ?

Est-ce que je peux aller d'une station à l'autre ?

Une station de base peut-elle s’associer à un pont de groupe de travail ?

Puis-je utiliser des adresses IP statiques sur des clients filaires et sans fil ?

J'ai oublié la clé WEP qui a été configurée sur certains clients et certaines stations de base. Puis-je utiliser la même clé WEP pour un nouveau client sans remplacer toutes les clés WEP actives ?

Dans BSCU, que se passe-t-il si la clé WEP ASCII ou hexadécimale est entrée avec moins de 13 et 26 caractères respectivement ?

Dans BSCU, si je change les paramètres de la station de base, le SSID par exemple, le client sera-t-il dissocié ?

Quelle est la plage type d'une station de base ?

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sur les modèles de stations de base, ESB342 et BSM342.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Q. Où puis-je télécharger les derniers logiciels ?

La version 8.81 du micrologiciel est la dernière et dernière version du logiciel disponible pour les produits de la station d'accueil Aironet 340. Les deux modèles de stations de base (AIR-BSM342 et AIR-ESB342) ont atteint leur fin de vie. Pour plus d'informations, reportez-vous aux annonces de fin de vie suivantes :A.

- Bulletin produit no 1422 - Annonce de fin de vie des produits Cisco Aironet

- Bulletin produit n° 1570 - Annonce de fin de vie pour la gamme 350 AP avec boîtier en plastique

Q. Comment gérer la station de base ?

La station d'accueil ne possède pas de connecteur de console. Configurez la station de base à l'aide de l'une des options suivantes : A.

- Si l'utilitaire client de la station de base (BSCU) et l'état de connexion de la station de base (BSCS) sont installés dans le client sans fil, lancez BSCU et configurez la station de base.

- Tapez http://192.168.200.1 dans votre navigateur Web. La station de base est déjà configurée avec cette adresse IP. Une fois que vous avez entré ces informations dans le navigateur, vous établissez une connexion avec la station d'accueil.

- Établissez une connexion Telnet à l’adresse IP 192.168.200.1.

Q. Comment récupérer des mots de passe oubliés ou rappeler les paramètres d'usine de la station d'accueil ?

Comme il n'y a pas de configuration de mot de passe, vous devez rétablir les paramètres d'usine par défaut de la station d'accueil. Pour rétablir l'état par défaut de l'unité, passez au point d'attache et appuyez sur le bouton A.Réinitialiser pendant deux secondes.

Q. Pourquoi ne puis-je pas naviguer ou établir une connexion Telnet avec la station d’accueil à son adresse IP externe ?

La station de base est conçue pour empêcher les connexions Telnet ou de navigateur pour des raisons de sécurité. Bien que vous ne puissiez pas vous connecter à l'adresse IP, vous pouvez utiliser une commande A.ping pour vérifier que la station d'accueil est active sur le réseau. Vous pouvez naviguer sur le Web ou établir une connexion Telnet avec l'adresse IP interne de la station de base, 192.168.200.1.

Q. Pourquoi la station d'accueil n'accepte-t-elle pas les modifications définies dans le navigateur ?

Lorsque vous configurez à l'aide de A.http://192.168.200.1, vous devez appuyer sur Entrée après avoir défini chaque paramètre.

Q. Comment puis-je trouver l'adresse IP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou externe d'une station de base ?

Vous pouvez utiliser l'interface Web pour localiser l'adresse IP externe ou DHCP en bas de la page d'accueil de la station de base ou dans le menu A.Historique des journaux et des alarmes.

Q. Pourquoi le voyant d'état du milieu clignote-t-il toujours en jaune ou orange ?

La station de base fonctionne avec les paramètres SSID (Service Set Identifier) et/ou de chiffrement par défaut. La modification du paramètre SSID et/ou Encryption modifie le voyant Status en vert clignotant ou vert fixe. A.

Q. Combien de clients puis-je associer à la station d'accueil ?

253 est le nombre maximal de clients que vous pouvez associer à une station de base. Vous pouvez louer 100 adresses IP à partir du serveur DHCP de la station d'accueil. Les clients supplémentaires doivent utiliser des adresses IP statiques comprises entre 192.168.200.102 et 254. A.

Q. Le port Ethernet de la station d’accueil est-il 10/100 Mbits/s ?

Le port Ethernet de la station d’accueil est de 10 Mbits/s. A.

Q. Où puis-je trouver la table d'association des radiofréquences (RF) ?

Une table d'association de station de base n'est pas gérée. Cependant, vous pouvez vérifier l'association en affichant le menu A.Historique des journaux et des alarmes à partir de la page d'accueil de la station de base ou à partir du menu du BSCU.

Q. Puis-je configurer des filtres d'adresse MAC ou d'association ?

Non. Le filtrage n'est pas disponible sur la station d'accueil. A.

Q. Pourquoi mon modem de station d'accueil ne sonne-t-il pas lors de la composition de la numérotation ?

La station d'accueil n'a pas de haut-parleur de modem. Vous pouvez vérifier l'état de numérotation et les résultats de l'utilitaire client en accédant à l'état de connexion de la station d'accueil ou en accédant à l'historique des journaux et des alarmes de la station d'accueil. Ces éléments sont accessibles par un lien ou à partir d'un menu, selon la façon dont vous vous connectez à la station d'accueil. A.

Q. Le modem de la station d'accueil prend-il en charge la norme V.90 ?

Oui.A.

Q. Puis-je modifier l'adresse IP interne (192.168.200.1) et/ou le pool d'adresses DHCP (192.168.200.2-101) de la station de base ?

No.A.

Q. Combien de temps dure le bail DHCP de la station d’accueil ?

Un jour.A.

Q. Quel est le type d'authentification de la station de base et du client avec BSCU ?

Il est codé en dur sur Authentification ouverte et ne peut pas être modifié. A.

Q. La station de base et le client BSCU prennent-ils en charge le cryptage WEP 40 bits ?

Non. Ils prennent uniquement en charge le cryptage WEP 128 bits ou aucun cryptage. A.

Q. Est-ce que je peux aller d'une station à l'autre ?

Oui. Un pont de groupe de travail et une station de base peuvent s’associer. A.

Q. Une station de base peut-elle s’associer à un pont de groupe de travail ?

Oui. Un pont de groupe de travail et une station de base peuvent s’associer. A.

Q. Puis-je utiliser des adresses IP statiques sur des clients filaires et sans fil ?

Oui. Vous pouvez utiliser des adresses IP statiques dans la plage 192.168.200.102 à 192.168.200.254. A.

Q. J'ai oublié la clé WEP qui a été configurée sur certains clients et certaines stations de base. Puis-je utiliser la même clé WEP pour un nouveau client sans remplacer toutes les clés WEP actives ?

Oui. Vous pouvez dupliquer la clé WEP sans la déchiffrer à l'aide de BSCU sur le client WEP activé. Pour dupliquer la clé WEP : A.

1. Sélectionnez Options > Install Additional Computer > Save to Floppy Drive dans le menu d'un client avec la clé WEP souhaitée.

2. Enregistrez le fichier de configuration sur une disquette.

3. Sélectionnez Clients > Edit Client Properties > Load from Floppy Drive dans le menu du BSCU du nouveau client.

4. Sélectionnez le fichier de configuration dans la disquette.

Q. Dans BSCU, que se passe-t-il si la clé WEP ASCII ou hexadécimale est entrée avec moins de 13 et 26 caractères respectivement ?

La clé WEP possède une fonction null par défaut (00 hexadécimal) permettant de conserver 13 et 26 caractères pour les clés WEP 40 bits et 128 bits. A.

Q. Dans BSCU, si je change les paramètres de la station de base, le SSID par exemple, le client sera-t-il dissocié ?

Non. BSCU modifie les paramètres du client en conséquence. Cependant, d'autres clients peuvent être dissociés en fonction du paramètre modifié. A.

Q. Quelle est la plage type d'une station de base ?

Plages de stations de base

Plage intérieure (environnement domestique typique)

Plage extérieure

100' à 11 Mbits/s (30 m)

300' à 11 Mbits/s (90 m)

300' à 1 Mbit/s (90 m)

1 000' à 1 Mbit/s (300 m)

Numéros de produit de la station de base

Référence produit

Description

AIR-ESB342

Station de base DSSS de la gamme 340 11 Mbits/s 802.11b avec WEP 128 bits, antenne 1 capture et aucun modem.

AIR-BSM342

Station de base DSSS de la gamme 340 11 Mbits/s 802.11b avec WEP 128 bits, antenne 1 capture et modem.

Informations connexes

- Page d'assistance LAN sans fil des gammes Cisco Aironet 340 et 350

- Page Wireless LAN Support

- Support et documentation techniques - Cisco Systems