Contenu

Introduction

Notions de base

Fonctionnalités

Association

Configuration

Adressage IP

Sécurité

Ligne commutée

Numéros de produit de la station de base

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur les questions fréquemment posées sur les stations de base Cisco Aironet.

Remarque : Ce produit a atteint la fin de son cycle de vie. Cisco ne prend plus en charge ce produit après le 3 septembre 2006.

Notions de base

Q. Où puis-je télécharger les derniers logiciels ?

L'équipement Cisco Aironet fonctionne mieux lorsque vous chargez tous les composants avec les versions actuelles du logiciel. Vous pouvez télécharger les derniers logiciels et pilotes sur le A.Cisco Software Center.

Q. Comment récupérer des mots de passe oubliés ou rappeler les paramètres d'usine de la station d'accueil ?

Comme aucun mot de passe n'est configuré sur la station d'accueil, vous devez rétablir les paramètres d'usine par défaut de la station d'accueil en appuyant sur le bouton A.Reset pinhole pendant deux secondes. Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous réinitialisez l'unité à son état par défaut, prêt à l'emploi.

Q. Pourquoi le voyant d'état du milieu clignote-t-il toujours en jaune ou orange ?

La station de base commence par les paramètres SSID (Service Set Identifier) et de chiffrement par défaut. Lorsqu'un voyant jaune ou orange clignote, il s'agit d'une alerte visuelle indiquant que vous n'avez pas personnalisé votre installation ou modifié les paramètres d'usine par défaut. Lorsque vous modifiez les paramètres SSID ou Encryption, vous changez le voyant Status en clignotant ou vert fixe.A.

Fonctionnalités

Q. Quelle est la vitesse du port Ethernet de la station d’accueil ?

Le port Ethernet de la station d'accueil prend en charge 10 Mbits/s en mode semi-duplex sur un connecteur RJ-45 10BaseT. Il n'existe aucune option permettant de modifier les paramètres de vitesse et de duplex sur le port LAN.A.

Q. Quelle est la plage type d'une station de base ?

La portée intérieure (environnement domestique typique) et extérieure d'une station de base dépend de la vitesse :A.

- Plage intérieure

- 30 m à 11 Mbit/s

- 90 m à 1 Mbit/s

- Plage extérieure

- 90 m à 11 Mbit/s

- 300 m à 1 Mbit/s

Q. Est-ce que je peux aller d'une station à l'autre ?

Non, aucune fonction de itinérance n'est intégrée à la station de base.A.

Q. Comment gérer la station de base ?

La station d'accueil ne possède pas de connecteur de console. Configurez la station de base avec l'une des méthodes suivantes :A.

- Installez l'utilitaire client de la station de base (BSCU) sur le client sans fil. Assurez-vous que le client obtient une adresse IP via DHCP à partir de la station d'accueil. Cette adresse IP doit se trouver dans la plage 192.168.200.x. Lancez ensuite BSCU et configurez la station de base.

- Tapez http://192.168.200.1 dans le champ Adresse ou Emplacement de votre navigateur Web. La station de base est préconfigurée avec cette adresse IP. Lorsque cette adresse IP est entrée dans le navigateur, une connexion avec la station de base est établie.

- Émettez la commande telnet à une invite de commande, comme indiqué :

> telnet 192.168.200.1

Association

Q. Combien de clients puis-je associer à la station d'accueil ?

Vous pouvez associer un maximum de 253 clients à une station d'accueil. Vous pouvez louer 100 adresses IP à partir du serveur DHCP de la station d'accueil. Les clients supplémentaires doivent utiliser des adresses IP statiques entre A.192.168.200.102 et 192.168.200.254.

Q. Une station de base peut-elle être associée à un pont de groupe de travail ?

Oui, un pont de groupe de travail et une station de base peuvent s'associer si la station de base est en mode point d'accès.A.

Q. Où puis-je trouver la table d'association des radiofréquences (RF) ?

Une table d'association de station de base n'est pas tenue à jour, mais vous pouvez vérifier l'association lorsque vous affichez le menu A.Historique des journaux et des alarmes à partir de la page d'accueil de la station de base ou à partir du menu de l'utilitaire client de station de base (BSCU).

Configuration

Q. Pourquoi la station d'accueil n'accepte-t-elle pas les modifications définies via un navigateur ?

Lorsque vous modifiez la configuration via un navigateur, vous devez appuyer sur A.Entrée après avoir défini chaque paramètre.

Q. Lorsque j'essaie de configurer ma station de base pour utiliser ma ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL) PPP over Ethernet (PPPoE) et qu'un nom de service “ m'est demandé. ” Qu'est-ce qu'un nom de service et où le trouve-t-on ?

Le nom de service est le nom de domaine de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI). Par exemple, le nom de service de Cisco est A.cisco.com. Il peut également s'agir du nom du périphérique ADSL à la fin de votre connexion pour le fournisseur. Par exemple, si Cisco avait un concentrateur ADSL nommé 192.168.1.1-sj_ca.6400.dslam1.cisco.com qui fournissait physiquement votre service ADSL, vous utiliseriez le nom 6400.dslam1 comme nom de service. Votre FAI peut fournir ces informations de configuration en fonction des services que vous avez sur la ligne téléphonique.

Q. Si j'utilise l'utilitaire client de la station de base (BSCU) pour modifier les paramètres de la station de base (par exemple, SSID [Service Set Identifier]), le client sera-t-il dissocié ?

Non, BSCU modifie les paramètres du client qui a transmis la modification ainsi que ceux de la station de base elle-même. D'autres clients, cependant, peuvent être désassociés, mais cela dépend du paramètre modifié.A.

Adressage IP

Q. Puis-je utiliser des adresses IP statiques sur des clients filaires et sans fil ?

Oui, vous pouvez utiliser des adresses IP statiques dans la plage A.192.168.200.102 à 192.168.200.254.

Q. Puis-je modifier l'adresse IP interne (192.168.200.1) ou le pool d'adresses DHCP (192.168.200.2-101) de la station de base ?

Non, l'adresse IP interne et le pool d'adresses DHCP ne sont pas configurables.A.

Q. Comment trouver l'adresse IP externe ou DHCP d'une station de base ?

Vous pouvez utiliser l'interface Web pour localiser l'adresse IP externe ou DHCP au bas de la page d'accueil de la station d'accueil ou dans le menu A.Historique des journaux et des alarmes.

Q. Combien de temps dure un bail DHCP à partir de la station d’accueil ?

Un bail DHCP de la station d'accueil dure un jour.A.

Q. Pourquoi ne puis-je pas parcourir ou utiliser Telnet pour accéder à la station d’accueil à son adresse IP externe ?

La station de base est conçue pour empêcher les connexions Telnet ou de navigateur pour des raisons de sécurité. Bien que vous ne puissiez pas vous connecter à l'adresse IP, vous pouvez utiliser la commande A.ping pour vérifier que la station de base est active sur le réseau. Vous pouvez uniquement utiliser un navigateur Web ou Telnet pour accéder à l'adresse IP interne de la station de base (192.168.200.1).

Sécurité

Q. Puis-je configurer des filtres d'adresse MAC ou d'association sur la station d'accueil ?

Non, le filtrage n'est pas disponible sur la station de base.A.

Q. La station de base et l'utilitaire client de la station de base prennent-ils en charge le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) 40 bits ?

Non, ils prennent uniquement en charge le cryptage WEP 128 bits ou aucun cryptage.A.

Q. Dans l'utilitaire client de la station de base (BSCU), que se passe-t-il si la clé WEP (Wired Equivalent Privacy) hexadécimale est entrée avec moins de 26 caractères ?

La clé WEP a un caractère null par défaut (00 hexadécimal) qu'elle ajoute à la clé pour conserver 26 caractères pour les clés WEP 128 bits.A.

Q. Quel est le type d'authentification WEP pour la station de base et un client avec l'utilitaire client de la station de base (BSCU) ?

Il est codé en dur sur Authentification ouverte. Il ne peut pas être modifié.A.

Q. J'ai oublié la clé WEP qui a été configurée sur certains clients et certaines stations de base. Puis-je utiliser la même clé WEP pour un nouveau client sans remplacer les clés WEP qui fonctionnent ?

Oui, vous pouvez dupliquer la clé WEP sans la déchiffrer à l'aide de l'utilitaire BSCU (Base Station Client Utility) sur le client compatible WEP. Effectuez les étapes suivantes pour dupliquer la clé WEP :A.

1. Dans le menu BSCU d'un client doté de la clé WEP souhaitée, sélectionnez Options > Installer un ordinateur supplémentaire > Enregistrer sur une disquette.

2. Enregistrez le fichier de configuration sur une disquette.

3. Dans le menu BSCU du nouveau client, sélectionnez Clients > Modifier les propriétés du client > Charger à partir du lecteur de disquette.

4. Sélectionnez le fichier de configuration dans la disquette.

Ligne commutée

Q. Le modem de la station d'accueil prend-il en charge la norme V.90 ?

Oui.A.

Q. Pourquoi mon modem de station d'accueil ne sonne-t-il pas lorsque je compose le numéro ?

La station d'accueil n'a pas de haut-parleur de modem. Vous pouvez vérifier l'état de numérotation et les résultats de numérotation à partir de l'utilitaire client lorsque vous accédez à l'utilitaire BSCS (Base Station Connection Status) ou au menu A.Log and Alarm History de la station d'accueil. Pour plus d'informations, référez-vous à Utilitaire d'état de connexion de la station de base.

Q. Pourquoi la station d'accueil (modem) ne se connecte-t-elle pas à America Online ?

Les connexions commutées America Online n'utilisent pas de méthodes de négociation PPP standard. La station d’accueil utilise uniquement le protocole PPP et ne peut se connecter qu’aux fournisseurs d’accès à Internet commutés qui utilisent le protocole PPP.A.

Numéros de produit de la station de base

Q. Quels sont les numéros de produit des stations de base Cisco Aironet ?

Les numéros de produit des stations de base Cisco Aironet sont les suivants :A.

- AIR-ESB342 : station d'accueil DSSS 802.11b 11 Mbits/s de la gamme 340 avec WEP 128 bits, antenne 1 capture et aucun modem.

- AIR-BSM342 : station d'accueil DSSS 802.11b 11 Mbits/s de la gamme 340 avec WEP 128 bits, antenne 1 capture et modem.

Informations connexes

- Guide de démarrage rapide de la station d'accueil Cisco Aironet 340

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support pour commutateurs

- Support technique - Cisco Systems