Contenu

Introduction

Problème : Erreur de tension et de basse tension

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre le problème des alarmes de mauvaise tension et des erreurs de basse tension.

Problème : Erreur de tension et de basse tension

Syslog montrant la tension nulle

[drvctrl 39008 error] [6/0/13445 <hwctrl:0> hwctrl_msgs.c:501] [software internal system syslog] [DRIVER CONTROLLER] Low voltage error at card 5 with voltage (CPU0 VTT) current 0.000000 V low 0.839000 V high 1.277000 V.

Afficher les rapports d'informations de carte « Mauvais ***ALARM***" dans la section Tension

[local]# show card info 5

Card 5:

Slot Type               : MMIO

Card Type               : Management & 20x10Gb I/O Card

Daughter Cards          : DC1 DC2

Operational State       : Standby

Redundant With          : 6

Framing Mode            : Unspecified

Last State Change       : Wednesday April 13 02:03:56 PDT 2016

Administrative State    : Enabled

Card Lock               : Locked

Reboot Pending          : No

Upgrade In Progress     : No

Card Usable             : Yes

Single Point of Failure : n/a

Temperature             : Normal

Voltages                : Bad  ***ALARM***

Card LEDs               : Run/Fail: Green | Active: Off   | Redundant: Green

Card LEDs               : Master:   Off

CPU 0                   : Diags/Kernel Running, Tasks Running

Error ID Log          : None

Boot Progress Log     : None

Vérifiez la sortie show card diag qui montre la tension est correcte.

[local]# show card diag 5

Card 5:

Counters:

Successful Warm Boots : 4

(last at Wednesday April 13 02:03:51 PDT 2016)

Successful Cold Boots : 22

(last at Wednesday March 16 02:23:29 PDT 2016)

Total Boot Attempts   : 38

In Service Date       : Sat Feb 09 19:53:01 2013 (Estimated)

Status:

IDEEPROM Magic Number : Good

Boot Mode             : Normal

Card Diagnostics      : Pass

Current Failure       : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes

Last Reset Cause CPU 0: Hard Reset, ICH PLT Reset, ITP Reset

Current Environment:

Temp: DDR-C0D0        : 31.00 C (limit 95.00 C)

Voltage: 12V-A        : 12.035 V

Voltage: CPU0 VTT     : 1.106 V (min 0.839 V, max 1.277 V)

Voltage: 12V-B        : 11.973 V

Voltage: 12V-C        : 11.812 V

Voltage: 1.8V         : 1.772 V (min 1.700 V, max 1.900 V)

Voltage: 1.5V         : 1.483 V (min 1.430 V, max 1.580 V)

Voltage: CPU0 VCC     : 0.918 V (min 0.712 V, max 1.417 V)

Voltage: 1.2V         : 1.187 V (min 1.140 V, max 1.260 V)

Voltage: 3.3V         : 3.283 V (min 3.140 V, max 3.470 V)

Voltage: 5V           : 4.947 V (min 4.750 V, max 5.250 V)

Voltage: 2.5V         : 2.497 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 1.53V DDR0   : 1.520 V (min 1.282 V, max 1.606 V)

Voltage: 7.5V         : 7.460 V (min 7.130 V, max 7.880 V)

Voltage: 1.1V IOH     : 1.096 V (min 1.045 V, max 1.155 V)

Voltage: 3.3V Stdby   : 3.302 V (min 2.970 V, max 3.630 V)

Voltage: 48V-A        : 51.925 V

Voltage: 48V-B        : 52.734 V

Current: 48V-A        : 5.44 A

Current: 48V-B        : 3.56 A

Airflow: Lower Left   : 361 FPM

Airflow: Lower Middle : 369 FPM

Solution

Il ne s'agit PAS d'un problème matériel, veuillez NE PAS RMA la carte - les erreurs d'alarme et de syslog sont trompeuses.  Reportez-vous au bogue CSCuz23239. L'erreur/alarme apparue en raison d'une erreur de tension n'a pas été effacée correctement.  Nous voyons le problème lorsque la carte démarre correctement après une précédente réinitialisation ou arrêt de la carte a entraîné une lecture de tension transitoire ou de condition de course.

Solution de contournement: Repositionner la carte (mettre la carte en veille avant de la réinstaller afin d'éviter tout impact sur le trafic)

Le correctif CSCuz23239 est inclus dans le logiciel 21.0 et ultérieur.