Table des matières

Introduction

Points d'accès affectés

Disponibilité des logiciels mis à niveau

Outil

Informations connexes

Introduction

À partir de septembre 2022, Cisco fabrique des points d'accès (AP) qui ne pourront pas se connecter aux contrôleurs sans fil qui exécutent des logiciels publiés avant août 2022. Pour que ces points d'accès puissent se connecter, vous devez effectuer une mise à niveau vers des logiciels plus récents.

Voir : Avis de zone 72424.

Points d'accès affectés

Ces modèles d'AP (identifiants de produit ou PID) et les identifiants de version (VID) ne peuvent pas joindre des contrôleurs qui exécutent le logiciel Cisco publié avant août 2022 :

- C9105AXI - VID 04 ou ultérieur

- C9105AXW - VID 02 ou ultérieur

- C9120AXI, C9120AX - VID 07 ou ultérieur

- C9130AXI, C9130AX - VID 03 ou ultérieur

Tous les domaines réglementaires ne sont pas affectés ; certains PID de certains domaines spécifiques sont créés uniquement avec les VID antérieurs.

Unités concernées par FN72424

Pays

C9120

C9130

C9105

AXE

HACHER

AXP

AXE

HACHER

AXE

AXW

Domaine -H

(Chine + Bahreïn)

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

-R (Russie)

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

-T/T1 (Japon)

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

Non affecté

VID 04 ou ultérieur

VID 02 ou ultérieur

Tous les autres domaines rég.

VID 07 ou ultérieur

VID 07 ou ultérieur

Non affecté

VID 03 ou ultérieur

VID 03 ou ultérieur

VID 04 ou ultérieur

VID 02 ou ultérieur

Les AP concernés nécessitent les versions logicielles de contrôleur suivantes :

- 8.10.181.0[*] ou ultérieure

- 17.3.6[*] ou ultérieure

- 17.6.4 ou ultérieure

- 17.9.2 ou ultérieure

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux outils internes et aux informations de bogue.

Disponibilité des logiciels mis à niveau

Train de logiciels

Première version Cisco.com prise en charge

Date de sortie prévue : Cisco.com

notes de version

Liens logiciels

8.10

8.10.181.0[*]

Septembre 2022

Téléchargement de logiciels Cisco

17.3

17.3.6[*]

16/09/2022

Téléchargement de logiciels Cisco

17.6

Commutateurs 17.6.4

19-août-2022

Téléchargement de logiciels Cisco

17.9

Commutateurs 17.9.2

3-nov-2022

Téléchargement de logiciels Cisco

*Si vous avez des AP de la gamme 2800/3800/4800/1562/6300 et que vous avez une MTU de chemin IPv4 inférieure à 1500 octets, entre le WLC et les AP, les AP peuvent être affectés par une régression sérieuse dans 8.10.181.0 et 17.3.6. Avec AireOS, vous devez exécuter la version 8.10.182.0 (ou une version ultérieure) ; avec la version 17.3.6, vous devez charger l'APSP ou effectuer une mise à niveau vers la version 17.3.7 (ou une version ultérieure). Voir l'ID de bogue Cisco CSCwd37092.

Outil

Si vous disposez d'un numéro de série de point d'accès (SN) (ou) d'un identifiant de produit (PID) et d'un identifiant de pays/version (VID), utilisez l'outil Bug Assistant Tool pour valider l'applicabilité de l'avis de champ 72424 .

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils internes.

Informations connexes

- ID de bogue Cisco CSCwc47544

- Avis de champ 72424

- Matrice de compatibilité logicielle des solutions sans fil Cisco

- Assistance technique et téléchargements Cisco