Contenu

Introduction

Informations générales

Abréviations

Processus du balai

Commutateur de feuille dans l'installation d'Ultra-M

Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire afin de remplacer un commutateur défectueux de feuille (Nexus 93180YC-EX) dans un Ultra-M installé qui héberge des fonctions réseau virtuelles de StarOS (VNFs).

Informations générales

Ultra-M est une solution mobile virtualisée préemballée et validée de noyau de paquet conçue pour simplifier le déploiement de VNFs. Les serveurs qui font partie de l'installation d'Ultra-M sont connectés à trois types différents de Commutateurs :

- Catalyst Switch

- Commutateur de feuille

- Commutateur d'épine

La topologie du réseau d'une installation d'Ultra-M est :

Topologie du réseau d'UltraM

Remarque: La topologie du réseau est seulement une représentation, les connexions entre les Commutateurs pourrait légèrement varier selon la solution déployée.

Ce document est destiné pour le personnel de Cisco qui sont au courant du commutateur d'installation et de Nexus de Cisco Ultra-M.

Abréviations

VNF

Fonction réseau virtuelle

API

Interface de programmation

BALAI

Méthode de procédure

DI

Exemple distribué

FTP

Protocole de transfert de fichiers

SFTP

Protocole de transfert de fichiers sécurisé

BGP

Protocole BGP

BFD

Détection bidirectionnelle d'expédition

Processus du balai

Processus de haut niveau de la procédure de remplacement

Commutateur de feuille dans l'installation d'Ultra-M

Dans une installation d'Ultra-M, le commutateur de feuille manipule ces réseaux :

- Réseaux d'OpenStack - Manipulation du locataire, API interne, réseau de mémoire, réseau de gestion du stockage

- Réseaux de StarOS VNF - Manipulation des réseaux de Di-réseau et de service

- Réseau de liaison ascendante - Connexion de liaison ascendante aux Commutateurs d'épine

Chaque étagère dans une installation d'Ultra-M a une paire de Commutateurs de feuille. Les réseaux qui sont manipulés par le commutateur de feuille pourraient avoir la Redondance à travers les Commutateurs de feuille de l'étagère. Ainsi, les réseaux ne devraient pas être affectés par le remplacement d'un commutateur de feuille.

Conditions préalables :

1. Prenez une sauvegarde du fichier de configuration du commutateur de feuille avec l'utilisation du FTP/sftp avant que vous poursuiviez le remplacement de commutateur.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Vérifiez la version actuelle du logiciel qui fonctionne dans le commutateur et notez lui.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Vérifiez l'autorisation en cours de permis.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Notez les câbles physiques connectés au commutateur et à l'état de port.

POD1-leaf1# show int status

5. Vérifiez l'état actuel des Ports canalisés, des pairs BGP et des voisins de BFD.

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Commutez la procédure de remplacement :

1. Installez le nouveau commutateur dans l'étagère et connectez les câbles au commutateur comme remarquable. Les étapes pour l'installation de commutateur peuvent être trouvées : Guide d'installation du matériel de mode de Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

2. Exécutez la configuration IP initiale afin d'activer l'accès au commutateur par l'adresse IP de Gestion pour davantage de configuration. Les étapes afin d'effectuer les paramètres IP initiaux peuvent être mentionnées de : Connecter le commutateur au réseau.

3. Vérifiez la version de logiciel du commutateur de Nexus et l'améliorez/downgrade à la version de logiciel précédente : Mise à niveau de logiciel de la gamme 9000 NX-OS de Cisco Nexus et guide de Downgrade

4. Vérifiez le niveau de permis du nouveau commutateur de Nexus et confirmez-le est selon les vieilles configurations de permis.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transférez la sauvegarde de configuration vers le nouveau commutateur.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Rechargez le commutateur après que vous chargiez la configuration de sauvegarde.

POD1-leaf1# reload

7. Vérifiez l'état de port, les Ports canalisés, les pairs BGP et les voisins de BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all