Table des matières

Installation de la carte de ligne demi-hauteur Gigabit Ethernet du routeur à large bande universel uBR10012 de Cisco

Table des matières

Présentation du produit

Avantages

Restrictions

Emplacement d'installation et description physique

Voyants

Modules GBIC SFP et caractéristiques relatives au câblage

Caractéristiques techniques et références produit

Informations relatives à la conformité

États-Unis—avis relatif aux appareils de classe B

Europe, Australie et Nouvelle-Zélande—avis relatifs aux appareils de classe B

Canada—avis relatif aux appareils de classe B

Japon—avis relatif aux appareils de classe B

Corée—avis relatif aux appareils de classe B

Conformité aux normes de sécurité

Sécurité des appareils à laser

Conformité aux normes NEBS (Networking Equipment-Building Systems)

Conformité aux normes relatives aux émissions et à l'immunité

Émissions

Immunité

Conditions requises et préparation

Mises en garde

Consignes relatives aux équipements électriques

Prévention des dommages par choc électrostatique

Définition des mises en garde

Consignes d'installation

Nouvelle installation ou mise à niveau

Conditions requises

Consignes à suivre pour remplacer une carte de ligne

Équipement et outils

Installation du séparateur de logement et de la carte de ligne HHGE

Installation du séparateur de logement

Installation de la carte de ligne HHGE

Configuration de la carte de ligne HHGE

Retrait et remplacement d'un module SFP

Types de modules SFP

Retrait d'un module SFP

Insertion d'un module SFP

Retrait de la carte de ligne HHGE et du séparateur de logement

Retrait d'une carte de ligne HHGE

Retrait du séparateur de logement

Configuration de base

Configuration d'une interface de carte de ligne HHGE

Mise à niveau vers une carte de ligne HHGE

Résolution des problèmes d'installation

Nettoyage des connexions à fibre optique

Documentation associée

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Installation de la carte de ligne demi-hauteur Gigabit Ethernet du routeur à large bande universel uBR10012 de Cisco

Historique des versions

Date de sortie

Modification

16/07/2008

Prise en charge du module SFP GLC-T.

24/07/2005

Sortie du produit.

Ce guide décrit la procédure à suivre pour installer la carte de ligne demi-hauteur Gigabit Ethernet Cisco (HHGE) dans un routeur à large bande universel Cisco uBR10012 de Cisco. Il fournit également des informations relatives à son dépannage.

Ce document est destiné aux ingénieurs de maintenance connaissant les produits Cisco et les procédures d'installation des câbles de tête de réseau.

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est habilité à installer, à remplacer et à entretenir cet équipement. Énoncé 1030

Table des matières

•Présentation du produit

•Caractéristiques techniques et références produit

•Informations relatives à la conformité

•Conditions requises et préparation

•Mises en garde

•Consignes d'installation

•Installation du séparateur de logement et de la carte de ligne HHGE

•Retrait et remplacement d'un module SFP

•Retrait de la carte de ligne HHGE et du séparateur de logement

•Configuration de base

•Mise à niveau vers une carte de ligne HHGE

•Résolution des problèmes d'installation

•Nettoyage des connexions à fibre optique

•Documentation associée

•Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Présentation du produit

La carte de ligne Cisco HHGE est équipée d'un port Gigabit Ethernet fournissant une liaison réseau montante vers les commutateurs et les routeurs principaux. La carte de ligne Cisco HHGE dote le routeur à large bande universel Cisco uBR10012 d'une interface Ethernet conforme à la norme IEEE 802.3z. Cette interface offre un débit maximal de 1 Gbit/s, en mode duplex intégral. La carte de ligne utilise un module GBIC SFP (Small Form-factor Pluggable Gigabit Interface Converter, convertisseur d'interface Gigabit enfichable à chaud, à faible encombrement) compatible avec plusieurs types d'interfaces Gigabit Ethernet (SX, LX/LH et ZX) et pouvant être remplacé ou mis à niveau à tout moment.

Remarque Le logiciel de la carte de ligne HHGE fonctionne exclusivement avec les modules GBIC SFP disponibles auprès de Cisco.

Avantages

La carte de ligne HHGE Cisco offre les avantages suivants :

•débit de données d'1 Gbit/s, sur 1 port en duplex intégral ;

•prise en charge du réseau EtherChannel ;

•possibilité d'insertion et de retrait à chaud (OIR) des modules GBIC 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH et 1000BASE-ZX, conformément aux spécifications IEEE 802.3z ;

•liaisons réseau redondantes, dans un seul logement de châssis ;

•augmentation de la densité du débit et amélioration de l'équilibrage des charges, ce qui optimise la haute disponibilité ;

•prise en charge de la redondance des liaisons réseau dans un seul logement, ce qui libère un logement pour d'autres cartes d'accès.

Restrictions

•Les cartes de ligne Cisco HHGE installées dans les routeurs à large bande universels Cisco uBR10012 doivent être utilisées avec un moteur de routage des performances de type PRE2. Les modules de type PRE1 ne sont pas compatibles avec ces cartes.

•La carte de ligne Cisco HHGE doit être installée dans les logements WAN 3/0/0, 3/1/0, 4/0/0 ou 4/1/0. (Reportez-vous à la Figure 1.)

•La carte de ligne Cisco HHGE est compatible avec les modules SFP fournis avec la carte HHGE uniquement. Les modules SFP non approuvés (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été achetés directement auprès de Cisco) ne sont pas compatibles avec la carte de ligne HHGE.

Emplacement d'installation et description physique

La Figure 1 montre l'emplacement des logements de carte WAN dans le routeur Cisco uBR10012.

Avertissement Les cartes de ligne Cisco HHGE doivent être installées dans les logements 3/0/0, 3/1/0, 4/0/0, et/ou 4/1/0. Leur installation dans d'autres logements n'est pas prise en charge.

Figure 1 Emplacement des cartes de ligne Cisco HHGE

La Figure 2 représente le panneau avant de la carte ligne HHGE

Figure 2 Carte de ligne HHGE

1

Leviers d'éjection

4

Module GBIC SFP

2

Voyant FAIL (jaune)

5

Voyant d'état LINK (vert)

3

Voyant de réception de paquets (vert)

6

Voyant d'émission de paquets (vert)

Voyants

Le panneau avant de la carte de ligne HHGE comprend les voyants ci-après, qui indiquent en permanence l'état de la carte et du port, lors de leur fonctionnement (reportez-vous à la Figure 2) :

•FAIL (jaune)—Si la carte fonctionne correctement, ce voyant s'allume à certaines phases de l'autotest, lors de la mise sous tension (POST, Power-On Self Test) et s'éteint, une fois que l'autotest est terminé. Si une défaillance survient sur la carte lors de son fonctionnement, ce voyant s'allume et une alarme se déclenche.

Le voyant FAIL clignote dans les cas suivants :

–Insertion d'un module GBIC SFP d'une autre marque que Cisco.

–Insertion d'un module GBIC SFP autre que Gigabit Ethernet.

–Problème matériel survenant sur un module GBIC conforme.

•Voyant LINK (vert)—S'il est allumé, ce voyant indique la présence d'un signal de porteuse. Lorsque la négociation est activée (aux deux extrémités), ce voyant indique que le processus s'est exécuté correctement et que le port est prêt à acheminer le trafic.

Remarque Ce voyant est également susceptible de s'allumer lorsque la carte de ligne est en mode de bouclage interne.

S'il est éteint, ce voyant indique l'absence de signal de porteuse, l'échec de la négociation ou la désactivation administrative du port.

•RX (vert)—S'il est allumé, ce voyant indique que des paquets sont en cours de réception. S'il est éteint, il indique que la carte de ligne ne reçoit actuellement aucun paquet.

•TX (vert)—S'il est allumé, ce voyant indique que des paquets sont en cours d'envoi. S'il est éteint, il indique que la carte de ligne n'envoie actuellement aucun paquet.

Remarque La carte de ligne fonctionne en mode duplex intégral. Par conséquent, les voyants RX et TX peuvent être allumés simultanément.

Pour obtenir plus d'informations sur la manière dont les voyants du panneau avant aident à résoudre les pannes de la carte de ligne, reportez-vous à la section "Résolution des problèmes d'installation" section.

Modules GBIC SFP et caractéristiques relatives au câblage

La carte de ligne HHGE prend en charge les interfaces Ethernet simples s'appuyant sur la technologie GBIC SFP. Cette carte de ligne prend en charge les modules SFP suivants :

•Modules SFP 1000BASE-SX—Les modules SFP 1000BASE-SX SFP-GE-S fonctionnent sur des liaisons à fibre optique multimode ordinaire de 550 mètres maximum.

•Modules SFP 1000BASE-LX/LH—Les modules SFP 1000BASE-LX/LH SFP-GE-L fonctionnent sur des liaisons à fibre optique monomode ordinaire de 10 km maximum.

•Modules SFP 1000BASE-ZX—Les modules SFP 1000BASE-ZX GLC-ZX-SM fonctionnent sur des liaisons à fibre optique monomode ordinaire de 70 km maximum. L'utilisation d'une fibre optique monomode premium ou d'une fibre optique monomode à dispersion décalée permet d'atteindre des distances de liaison de 100 km. Le module SFP fournit un bilan de puissance optique de 23 dB. La longueur de portée exacte de la liaison dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité de la fibre, le nombre d'épissures et les connecteurs utilisés.

Sur les distances de câbles à fibre optique monomode plus courtes, il peut s'avérer nécessaire d'intégrer un affaiblisseur optique en ligne sur la liaison, afin d'éviter toute surcharge du récepteur. Lorsque la distance parcourue par le câble à fibre optique est inférieure à 25 km, intégrez un affaiblisseur optique en ligne de 5 ou 10 dB entre le réseau de câblage à fibre optique et le port récepteur du module GLC-ZX-SM, à chaque extrémité de la liaison.

•Modules SFP 1000BASE-T—La prise en charge des modules SFP 1000BASE-T GLC-T a été introduite dans la version 12.3(23)BC1 de Cisco IOS.

Le module SFP 1000BASE-T GLC-T relie un port GBIC à un câblage de catégorie 5, par le biais d'une interface RJ-45 standard. La longueur maximale du câblage de catégorie 5 est de 100 mètres. Le module peut également être connecté à une interface de réseau d'amenée. Pour obtenir plus d'informations sur le module SFP Cisco 1000BASE-T GLC-T, reportez-vous au document Gigabit Interface Converter (GBIC) Module and Small Form-Factor Pluggable (SFP) GBIC Module Install. Info. and Specifications, disponible à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7200/install_and_upgrade/gbic_sfp_modules_install/5067g.html

Remarque La carte de ligne est livrée avec le module GBIC SFP adéquat préinstallé. Cisco commercialise les modules GBIC SFP individuels séparément. Pour modifier le type d'interface Gigabit Ethernet pris en charge par la carte de ligne, il vous suffit de changer le module GBIC SFP correspondant.

Le Tableau 1 répertorie les types d'interface pris en charge par la carte de ligne Gigabit Ethernet.

Tableau 1 Caractéristiques relatives au câblage du port GBIC

GBIC SFP

Longueur d'onde

(nm)

Type de fibre

Diamètre du cœur de la fibre

(microns)

Bande passante modale

(MHz/km)

Longueur de câble

1000BASE-SX

SFP-GE-S

850

MMF

62,5

62,5

50,0

50,0

160

200

400

500

220 m

275 m

500 m

550 m

1000BASE-LX/LH

SFP-GE-L

1 300

MMF[1]

SMF

62,5

50,0

50,0

8 à 10

500

400

500

—

550 m

550 m

550 m

10 km

1000BASE-ZX

GLC-ZX-SM

1 550

SMF

9, 10

—

70 à 100 km[2]

1000BASE-T

GLC-T

N/A

N/A

N/A

N/A

100 m

[1] L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. Sur les modules SFP 1000BASE-LX/LH, l'utilisation d'un câble de raccordement ordinaire avec une fibre optique multimode (MMF) sur une courte distance de liaison (dix mètres) peut entraîner la saturation de l'émetteur-récepteur et générer un taux d'erreur binaire (BER) élevé. Par ailleurs, lorsque vous utilisez le module SFP LX/LH avec une fibre optique MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, aux extrémités d'émission et de réception de la liaison. L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable pour les distances de liaison supérieures à 300 m.

[2] En utilisant une fibre optique monomode à dispersion décalée ou à faible atténuation, les modules SFP 1000BASE-ZX peuvent parcourir une distance de 100 km. La distance parcourue dépend de la qualité de la fibre, du nombre d'épissures et des connecteurs utilisés.

Pour obtenir plus d'informations sur les modules SFP, reportez-vous à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5000/products_data_sheet09186a008014cb62.html

Caractéristiques techniques et références produit

Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité et la conformité, reportez-vous au document « Informations relatives à la conformité et à la sécurité du routeur à large bande universel Cisco uBR10012 », qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/regulatory/compliance/ub10rcsi.html

Le Tableau 2 répertorie les références produit et les caractéristiques de la carte de ligne Cisco HHGE, de la carte de séparation de logement et des modules GBIC.

Tableau 2 Carte de ligne Cisco HHGE

Description

Références produit et caractéristiques

Carte de ligne Cisco HHGE

ESR-HH-1GE

Séparateur de logement

ESR-HH-CARRIER

Cache pour logement demi-hauteur

ESR-HH-COVER

Cache pour logement pleine hauteur

ESR-COVER

1000BASE-SX—émetteur-récepteur enfichable

SFP-GE-S

1000BASE-LX/LH—émetteur-récepteur enfichable

SFP-GE-L

1000BASE-ZX—émetteur-récepteur enfichable

GLC-ZX-SM

1000BASE-T—émetteur-récepteur enfichable

GLC-T

Dimensions de la carte de ligne (H x L x P)

19,8 x 3,3 x 27,9 cm (7,8 x 1,3 x 11 po)

Dimensions de la carte de séparation de logement (H x L x P)

40,64 x 3 x 26,67 cm (16,00 x 1,80 x 10,50 po)

Poids (HHGE)

0,9 kg

Poids (séparateur de logement)

1,05 kg

Consommation électrique (carte de ligne)

15,98 W

Bilan de puissance optique—GBIC 1000BASE-SX

•Bilan de puissance : 7,5 dB

•Puissance d'émission : de 9,5 à 0 dBm

•Puissance de réception : de 17 à 0 dBm

Bilan de puissance optique—GBIC 1000BASE-LX/LH

•Bilan de puissance : 7,5 dB (fibre multimode), 8 dB (monomode)

•Puissance d'émission : de 11,5 à 3 dBm (fibre multimode), de 11 à 3 dBm (monomode)

•Puissance de réception : de 19 à 3 dBm (fibre monomode et multimode)

Bilan de puissance optique—GBIC 1000BASE-ZX

•Bilan de puissance : 23 dB

•Puissance d'émission : de 0 à 4,77 dBm

•Puissance de réception : de 23 à 0 dBm

Dissipation thermique

BTU (British Thermal Unit)

Intervalle moyen entre les défaillances (MTBF)—HHGE

Séparateur de logement

•449 330 heures

•N/A

Température nominale de fonctionnement

Température de fonctionnement à court terme

Température de stockage

•De 5 à 40 °C

•De 5 à 55 °C

•De 40 à 70 °C

Humidité relative

•Humidité en fonctionnement : de 10 à 90 %, sans condensation

•Humidité hors fonctionnement : de 5 à 95 %

Altitude, en fonctionnement

De 60 à 4 000 m

Configuration logicielle

Cisco IOS version 12.3(13)BC

Autres exigences

•Nécessite un module PRE2

•Pour connaître les logements à utiliser pour l'installation, reportez-vous à la section "Restrictions" section

Informations relatives à la conformité

Cet équipement est conforme aux exigences de normalisation internationales définies dans les sections suivantes.

États-Unis—avis relatif aux appareils de classe B

L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il est susceptible de provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. En vertu de la partie 15 des règlements de la FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. L'objectif de ces spécifications est de fournir une protection raisonnable contre de telles interférences, dans les installations résidentielles. Toutefois, il n'est pas garanti que son fonctionnement ne provoquera pas d'interférences dans une installation donnée.

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation écrite de Cisco est susceptible d'entraîner sa non-conformité aux exigences FCC relatives aux périphériques numériques de classe A et de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement seront peut-être limités par les règlements de la FCC et vous devrez peut-être remédier, à vos frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, elles étaient probablement provoquées par l'équipement Cisco ou l'un de ses périphériques. Si l'équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer de remédier au problème :

•Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

•Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

•Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

•Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (Cela dit, assurez-vous que l'équipement et le téléviseur ou la radio sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.)

Toute modification de ce produit effectuée sans l'autorisation de Cisco est susceptible d'annuler l'autorisation accordée par la FCC et de rendre caduc votre droit d'utiliser ce produit.

Europe, Australie et Nouvelle-Zélande—avis relatifs aux appareils de classe B

CISPR 22 classe B :

•EN55022:1998—Exigences européennes

•AS/NZ 3548:1995—Australie et Nouvelle-Zélande

Exigences générales :

•Un cache doit être installé sur chaque logement de châssis vide.

Canada—avis relatif aux appareils de classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Japon—avis relatif aux appareils de classe B

Cet équipement est conforme aux spécifications des appareils de classe B établies par la norme VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment), comme décrit dans l'avis suivant :

Warning This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Corée—avis relatif aux appareils de classe B

Cet équipement est conforme aux exigences de classe B, comme décrit dans l'avis suivant :

Warning This is a Class B Device and is registered for EMC requirements for residential use. This device can be used not only in residential areas but in all other areas.

Conformité aux normes de sécurité

Cette carte de ligne est conforme aux normes de sécurité suivantes :

•UL60950/CAN/CSA-C22.2 N° 60950-00, troisième édition, datée du 1er décembre 2000, aucune variation considérée moins stricte que les exigences de la norme IEC 60950

•EN60950 comprenant les amendements 1 à 4, pour le marquage CE, conformément à la directive LVD

•IEC 60950 troisième édition comprenant les amendements 1 à 4, dont l'ensemble des variations nationales ou de groupe

•AS/NZS 60950:2000

•AS/NZS 3260-1993 comprenant les amendements 1 à 4

•ACA TS001-1997

Sécurité des appareils à laser

Cette carte de ligne est conforme aux normes de sécurité suivantes relatives au laser :

•21 CRF 1040, sous-chapitre J

–EN60825-1

–EN60825-2

Conformité aux normes NEBS (Networking Equipment-Building Systems)

Cette carte de ligne est conforme aux normes NEBS suivantes :

•Conformité de niveau 3

•Niveaux de critères Telcordia SR-3580, publication 11/95

•GR1089-Core : Electromagnetic Compatibility & Electrical Safety, publication 2/99

•GR63-Core : Physical Protection Requirements, publication 4/02

•Exigences relatives aux équipements SBC : TP76200 MP et TP76400 MP

•Exigences relatives aux équipements Verizon : SIT.NEBS.TE.NPI.2000.004 version 1

Conformité aux normes relatives aux émissions et à l'immunité

Cette carte de ligne est conforme aux normes ci-après relatives aux émissions et à l'immunité.

Émissions

Cette carte de ligne est conforme aux normes suivantes :

•EN61000-3-2

•EN61000-3-3

•CISPR 22 classe B

Par ailleurs, cet équipement est conforme à d'autres variantes internationales des normes CISPR22, notamment 47CFR, partie 15 ; ENRR022 ; etc. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la déclaration de conformité et aux rapports d'essais appropriés.

Immunité

Cette carte de ligne est conforme aux normes suivantes :

•EN300386 (référence)

•EN55024 (référence)

•EN50082-2

Cette carte de ligne est conforme aux exigences des normes suivantes, comme défini dans la référence :

•EN61000-4-2, chocs électrostatiques

•EN61000-4-3, immunité aux radiations

•EN61000-4-4, surintensités

•EN61000-4-5, surtensions

•EN61000-4-6, RF injectée

•EN61000-4-11, creux et pics

Cette carte de ligne est également conforme à d'autres exigences. Reportez-vous aux rapports d'essais appropriés.

Conditions requises et préparation

Avant de mettre en œuvre les procédures décrites dans ce guide, observez les recommandations suivantes :

•Lisez les consignes de sécurité de la section ci-après, ainsi que les instructions relatives aux équipements électriques et à la protection contre les chocs électrostatiques du Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012.

•Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous disposez de tous les outils et équipements nécessaires (reportez-vous à la section "Consignes d'installation" section).

•Reliez une console de terminal au moteur de routage des performances (PRE2), pour configurer la carte de ligne après son installation.

•Pendant l'installation, munissez-vous des documents suivants (disponibles sur Internet) :

–Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012

–Cisco uBR10012 Universal Broadband Router Troubleshooting Guide

–Guide de configuration logicielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012

Mises en garde

Lorsque vous travaillez sur un équipement relié à une alimentation électrique, respectez les consignes de sécurité ci-après.

Consignes relatives aux équipements électriques

Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, suivez les consignes de base ci-après :

•Avant d'entamer une procédure nécessitant d'accéder à l'intérieur du châssis, repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, dans le local où vous travaillez.

•Avant de déplacer un châssis, débranchez tous les câbles d'alimentation et tous les câbles externes.

•Si votre lieu de travail est potentiellement dangereux, ne travaillez pas seul.

•Ne partez pas du principe qu'un circuit donné est hors tension. Effectuez une vérification systématique.

•Ne faites rien qui puisse présenter un danger pour autrui ni rendre le matériel dangereux.

•Répertoriez minutieusement les dangers potentiels présents dans votre zone de travail : sols humides, prolongateurs d'alimentation non mis à la terre, dispositifs de mise à la terre de sécurité manquants, par exemple.

Prévention des dommages par choc électrostatique

Les dommages par choc électrostatique peuvent se produire lorsque des cartes électroniques et des composants ne sont pas manipulés correctement. Ces chocs sont susceptibles d'entraîner des pannes totales ou intermittentes. Vous devez impérativement porter un bracelet antistatique lorsque vous manipulez les modules.

Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, respectez les consignes suivantes :

•Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et vérifiez qu'il est suffisamment en contact avec la peau. Avant de retirer une carte du châssis, reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface métallique brute et dépourvue de peinture.

•Manipulez les composants en les tenant exclusivement par les bords prévus à cet effet. Évitez de toucher les composants des cartes et les broches des connecteurs.

•Après avoir retiré un module, posez-le sur une surface antistatique ou placez-le dans un sachet de protection antistatique. Si le module doit être renvoyé à l'usine, placez-le immédiatement dans un sachet de protection antistatique.

•Évitez tout contact entre les modules et vos vêtements. Le bracelet antistatique protège la carte contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les tensions électrostatiques présentes dans les vêtements peuvent également provoquer des dommages.

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique. Elle doit être comprise entre 1 et 10 mégohms.

Définition des mises en garde

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER

Consignes d'installation

Cette section contient les chapitres suivants :

•Nouvelle installation ou mise à niveau

•Consignes à suivre pour remplacer une carte de ligne

•Équipement et outils

Les cartes de ligne du routeur à large bande universel Cisco uBR10012 sont remplaçables à chaud, ce qui signifie que vous pouvez les retirer et les remplacer sans arrêter le système. Il est inutile de faire une quelconque manipulation logicielle et de réinitialiser l'alimentation électrique. Cela permet d'ajouter, de retirer ou de remplacer des cartes de ligne tout en conservant les données de routage et en préservant les sessions.

Avertissement Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, tenez toujours les cartes de ligne par le panneau avant ou les bords prévus à cet effet. Évitez de toucher la carte de circuits imprimés, les composants et les broches de connecteur de la carte de ligne.

Nouvelle installation ou mise à niveau

Pour obtenir des informations sur la mise à niveau, reportez-vous à la section "Mise à niveau vers une carte de ligne HHGE" section.

Conditions requises

•Module PRE2 installé dans le routeur

•Cisco IOS version 12.3(13)BC ou version ultérieure

•Séparateur de logement installé dans le logement 3 et/ou 4

Reportez-vous au document Configuring Half-Height Gigabit Ethernet Line Card for the Cisco uBR10012 Universal Broadband Router, qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/line_cards/ubr_hh_ge/configuration/guide/hhgefm10.html

Reportez-vous au Guide de configuration logicielle du routeur à large bande universel Cisco uBR10012, qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/configuration/guide/scg.html

Consignes à suivre pour remplacer une carte de ligne

Remarque Remplacement d'une carte de ligne pleine hauteur par une carte de ligne HHGE.

Lorsque vous remplacez une carte de ligne (dans un même logement), le système transfère automatiquement les données de configuration nécessaires, à partir du module PRE2. Il est inutile de configurer la carte de ligne de remplacement. Les interfaces activées sur la carte de ligne précédente le sont automatiquement sur la carte de ligne de remplacement.

Équipement et outils

Pour installer votre carte de ligne, vous aurez besoin des outils et équipements suivants :

•tournevis Phillips numéro 2 ;

•bracelet antistatique de poignet ou de cheville avec cordon de raccordement ;

•surface antistatique ou sachet antistatique ;

•console de terminal reliée au module PRE2.

Remarque Cette configuration nécessite l'installation d'un module de type PRE2 dans le routeur Cisco uBR10012.

Installation du séparateur de logement et de la carte de ligne HHGE

Cette section décrit la procédure à suivre pour installer la carte de ligne dans le routeur Cisco uBR10012. Elle couvre les tâches suivantes :

•Installation du séparateur de logement

•Installation de la carte de ligne HHGE

•Configuration de la carte de ligne HHGE

Avertissement Utilisez les logements 3 ou 4 du routeur Cisco uBR10012 pour installer le séparateur de logement et la carte de ligne HHGE. Si vous utilisez le logement 1 ou le logement 2, le routeur le désactive.

Avertissement N'installez pas deux caches demi-hauteur dans le séparateur de logement d'un même logement. En revanche, installez un cache pleine hauteur dans le logement. Les caches demi-hauteur sont dépourvus d'aérations. Par conséquent, le logement vide absorbe une partie de l'air destiné au refroidissement des autres logements. Vous pouvez toutefois équiper un séparateur de logement d'une carte de ligne demi-hauteur et d'un cache demi-hauteur.

Avertissement Installez le séparateur de logement dans le châssis avant d'installer la carte de ligne dans le séparateur de logement. Le séparateur de logement n'est pas équipé de leviers d'éjection permettant d'enclencher la carte de ligne dans le fond de panier.

Installation du séparateur de logement

Vous devez installer la carte de ligne demi-hauteur dans un logement équipé d'un séparateur de logement (capable d'accueillir deux cartes de ligne demi-hauteur). Si aucun des deux logements du séparateur de logement n'est occupé, vous devez installer un cache sur le logement inutilisé.

Pour installer un séparateur de logement dans les logements 3 ou 4 du châssis Cisco uBR10012, procédez comme suit :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et reliez-le à la prise antistatique du châssis ou à une surface métallique brute du châssis ou du cadre.

Figure 3 Insertion du séparateur de logement

Étape 2 Saisissez l'avant du séparateur de logement d'une main et placez l'autre main au-dessous de celui-ci. Positionnez le séparateur de logement face au logement approprié. (Reportez-vous à la Figure 3.)

Étape 3 Positionnez soigneusement les bords supérieur et inférieur du séparateur de logement dans l'alignement des guides supérieur et inférieur du châssis, puis faites glisser le séparateur dans le logement jusqu'à ce qu'il soit totalement encastré dans le châssis.

Remarque Le séparateur de logement présenté à la Figure 3 comporte un logement ouvert (partie supérieure) et un logement équipé d'un cache (partie inférieure).

Figure 4 Emplacement des vis imperdables

Étape 4 Fixez le séparateur de logement au châssis en serrant les vis imperdables supérieure et inférieure (Figure 4).

Attention Les caches et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils isolent l'utilisateur de toute exposition aux tensions et aux courants dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, tous les caches et tous les capots avant et arrière sont en place.

Énoncé 1 029

Installation de la carte de ligne HHGE

Pour installer la carte de ligne HHGE dans un séparateur de logement monté dans le châssis, procédez comme suit. Pour installer le séparateur de logement, reportez-vous à la section "Installation du séparateur de logement" section.

Si vous remplacez une carte de ligne, reportez-vous à la section "Retrait d'une carte de ligne HHGE" section avant de commencer la procédure.

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et reliez-le à la prise antistatique du châssis ou à une surface métallique brute du châssis ou du cadre.

Figure 5 Insertion de la carte de ligne HHGE

Étape 2 Saisissez le panneau avant de la carte de ligne d'une main et placez l'autre main au-dessous (pour la soutenir). Positionnez la carte face au séparateur de logement.

Étape 3 Positionnez soigneusement les bords supérieur et inférieur de la carte de ligne dans l'alignement des guides supérieur et inférieur du séparateur de logement, puis faites glisser la carte dans le séparateur de logement, en vous arrêtant à mi-chemin. (Reportez-vous à la Figure 5.)

Étape 4 Vérifiez que les leviers d'éjection sont en position ouverte (reportez-vous à l'illustration) et continuez à pousser la carte de ligne dans le séparateur jusqu'à ce qu'elle commence à s'enclencher dans les connecteurs du fond de panier.

Étape 5 Vérifiez que les vis imperdables sont correctement alignées sur les orifices du séparateur de logement. Si les vis imperdables ne sont pas correctement alignées, la carte de ligne ne peut pas s'enclencher correctement dans le fond de panier.

Étape 6 Faites pivoter simultanément les deux leviers d'éjection l'un vers l'autre (jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au panneau avant), pour enclencher la carte de ligne dans le fond de panier (reportez-vous à la Figure 6).

La carte de ligne exécute son autotest de mise sous tension (POST). Si la carte fonctionne correctement, le voyant FAIL s'allume à certaines phases de l'autotest, lors de la mise sous tension, puis s'éteint, une fois que l'autotest est terminé. Si le voyant FAIL reste allumé, reportez-vous à la section "Résolution des problèmes d'installation" section.

Figure 6 Fermeture des leviers d'éjection

Figure 7 Emplacement des vis imperdables

Étape 7 Fixez la carte de ligne dans le séparateur de logement en serrant les vis imperdables supérieure et inférieure (Figure 7).

Avertissement Pour conserver un espace suffisant pour accueillir des cartes de ligne supplémentaires, serrez toujours les vis imperdables de chaque nouvelle carte avant d'en insérer d'autres. Ces vis empêchent tout retrait accidentel et assurent une mise à la terre appropriée pour le blindage anti-interférences électromagnétiques.

Configuration de la carte de ligne HHGE

Après avoir installé la carte de ligne, vous pouvez la configurer pour une utilisation sur le réseau. Pour obtenir des informations sur la configuration de la carte de ligne, reportez-vous au document Configuring the Half-Height Gigabit Ethernet Line Card for the Cisco uBR10012 Universal Broadband Router, qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/line_cards/ubr_hh_ge/configuration/guide/hhgefm10.html

Remarque Si vous remplacez la carte de ligne d'un même emplacement du châssis, il est inutile de configurer la nouvelle carte. Le système transfère automatiquement les données de configuration de la carte précédente, à partir du PRE2.

Retrait et remplacement d'un module SFP

Un module SFP est déjà installé sur la carte de ligne HHGE, à sa livraison. Pour remplacer le module SFP, procédez comme suit :

•Types de modules SFP

•Retrait d'un module SFP

•Insertion d'un module SFP

Utilisez exclusivement les modules SFP fournis par Cisco avec votre carte de ligne HHGE. Les modules SFP non approuvés (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été achetés directement auprès de Cisco) ne sont pas compatibles avec la carte de ligne HHGE.

Types de modules SFP

D'un fabricant à l'autre, les méthodes utilisées pour libérer la broche de verrouillage et retirer les modules SFP sont différentes. La Figure 8 présente deux types de modules.

Figure 8 Module SFP à languette de verrouillage Mylar et module SFP à boucle de verrouillage

•Module SFP à languette de verrouillage—Tirez la languette de verrouillage pour libérer la broche de verrouillage tout en retirant le module SFP de son logement.

•Module SFP à boucle de verrouillage—Ouvrez la boucle de verrouillage pour libérer la broche de verrouillage, ce qui vous permet ensuite de retirer le module SFP de son logement.

Retrait d'un module SFP

Pour retirer un module SFP de la carte de ligne HHGE, procédez comme suit.

Remarque Vous pouvez retirer un module SFP lorsque le système est sous tension. Notez toutefois que l'interface s'arrête.

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et reliez-le à la prise antistatique du châssis ou à une surface métallique brute du châssis ou du cadre.

Figure 9 Déconnexion du câble à fibre optique LC

Étape 2 Débranchez le connecteur du câble à fibre optique du module SFP (reportez-vous à la Figure 9).

Pour pouvoir les reconnecter correctement par la suite, notez quelle fiche de connecteur de câble correspond à l'émission (TX) et quelle fiche correspond à la réception (RX).

Figure 10 Retrait d'un module SFP

Étape 3 Déverrouillez et retirez le module SFP en procédant comme suit :

1. Modules SFP à languette de verrouillage Mylar—Tirez délicatement mais fermement la languette de plastique, pour libérer la broche de verrouillage et retirer le module SFP (Figure 10).

Avertissement En vrillant la languette Mylar lors du retrait du module SFP, vous risquez de la détacher du module.

2. Modules à boucle de verrouillage—Ouvrez la boucle de verrouillage, pour libérer la broche de verrouillage et retirer le module SFP (Figure 10).

Étape 4 Insérez un bouchon anti-poussière dans les ports optiques du module SFP retiré, afin que les interfaces optiques restent propres, puis placez le module SFP dans un sachet de protection antistatique ou dans tout autre réceptable protecteur.

Insertion d'un module SFP

Pour insérer un module SFP dans la carte de ligne HHGE, procédez comme suit.

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et reliez-le à la prise antistatique du châssis ou à une surface métallique brute du châssis ou du cadre.

Figure 11 Insertion du module SFP

Étape 2 Insérez délicatement le module SFP dans le port de la carte de ligne jusqu'à ce que le connecteur latéral soit entièrement enclenché dans le connecteur. Un déclic se fait entendre lorsque la broche triangulaire située au bas du module SFP s'enclenche (Figure 11).

Étape 3 Retirez le bouchon anti-poussière des ports optiques du module SFP et branchez le connecteur du câble à fibre optique LC sur le module SFP.

Retrait de la carte de ligne HHGE et du séparateur de logement

Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer les cartes de ligne HHGE et le séparateur de logement du châssis (pour actualiser ou mettre à niveau une nouvelle carte de ligne). Elle couvre les tâches suivantes :

•Retrait d'une carte de ligne HHGE

•Retrait du séparateur de logement

Retrait d'une carte de ligne HHGE

Pour retirer une carte de ligne HHGE du séparateur de logement, procédez comme suit.

Étape 1 Assurez-vous que vous êtes correctement relié à la terre.

Étape 2 Débranchez les câbles réseau du port de la carte de ligne.

Figure 12 Emplacement des vis imperdables

Étape 3 Desserrez les vis imperdables supérieure et inférieure de la carte de ligne jusqu'à ce qu'elles se dégagent et sortent du panneau avant (Figure 12).

Étape 4 Pour dégager la carte de ligne du fond de panier, faites pivoter simultanément les deux leviers d'éjection, en leur faisant suivre chacun une direction opposée (Figure 13).

Étape 5 Extrayez la carte de ligne du séparateur de logement, en la faisant glisser et placez-la sur une surface antistatique ou dans un sachet de protection antistatique.

Étape 6 Si vous n'installez pas de carte de ligne de remplacement, placez un cache sur le logement.

Figure 13 Ouverture des leviers d'éjection

Avertissement N'utilisez pas le système tant que tous les logements ne sont pas équipés d'une carte de ligne ou d'un cache. Équipez toujours les logements vides d'un cache pleine hauteur. Les caches demi-hauteur sont dépourvus d'aérations. Par conséquent, le logement vide absorbe une partie de l'air destiné au refroidissement des autres logements. Vous pouvez toutefois équiper un séparateur de logement d'une carte de ligne demi-hauteur et d'un cache demi-hauteur.

Attention Les caches et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils isolent l'utilisateur de toute exposition aux tensions et aux courants dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, tous les caches et tous les capots avant et arrière sont en place.

Énoncé 1 029

Retrait du séparateur de logement

Pour retirer un séparateur de logement du châssis, procédez comme suit.

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique autour de votre poignet et reliez-le à la prise antistatique du châssis ou à une surface métallique brute du châssis ou du cadre.

Étape 2 Retirez les cartes de ligne du séparateur de logement, en suivant la procédure décrite à la section "Retrait d'une carte de ligne HHGE" section.

Le séparateur de logement n'est pas équipé de leviers d'éjection permettant de dégager la carte du fond de panier. Vous devez donc retirer les cartes de ligne avant de retirer le séparateur.

Étape 3 Desserrez les vis imperdables supérieure et inférieure du séparateur de logement (Figure 14).

Figure 14 Emplacement des vis imperdables

Étape 4 Extrayez le séparateur du logement (Figure 15) en le faisant glisser.

Étape 5 Si vous n'installez pas de séparateur ou de carte de ligne de remplacement, placez un cache pleine hauteur sur le logement.

Figure 15 Retrait du séparateur de logement

Configuration de base

L'exemple ci-après illustre la syntaxe à utiliser pour configurer une carte de ligne HHGE installée dans le logement 3 :

Router(config)# interface GigabitEthernet 3/0/0

Configuration d'une interface de carte de ligne HHGE

Pour créer une configuration de base d'interface de carte de ligne HHGE (activation de l'interface et définition du routage IP), procédez comme suit. Munissez-vous des données nécessaires, notamment de l'adresse IP de l'interface.

Étape 1 À l'invite de configuration globale, définissez la nouvelle interface à configurer, en saisissant la commande interface gigabitethernet.

Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/0

Étape 2 Attribuez à l'interface une adresse IP et un masque de sous-réseau, à l'aide de la commande de configuration ip address, comme dans l'exemple suivant :

Router(config-if)# ip address 192.168.172.12 255.255.255.0

Étape 3 Le cas échéant, modifiez la configuration de la carte de ligne HHGE ou celle du périphérique distant, pour harmoniser les paramètres. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au Tableau 3.

Le tableau suivant indique la commande permettant de modifier les valeurs par défaut et précise si la valeur doit être identique (ou opposée), sur le périphérique distant.

Tableau 3 Paramètres par défaut de la carte de ligne HHGE

Nom de la commande

Paramètre par défaut

Syntaxe de la commande

Paramètre côté distant

negotiation auto

Activé

[no] negotiation auto

Identique

mtu

1500 (demi-hauteur)

mtu [octets]

Identique

Étape 4 Ajoutez les commandes de configuration nécessaires à l'activation des protocoles de routage et ajustez les caractéristiques d'interface.

Étape 5 Saisissez la commande no shutdown, pour activer l'interface.

Router(config-if)# no shutdown

Étape 6 Lorsque vous avez ajouté toutes les commandes de configuration nécessaires, appuyez sur Ctrl-Z, pour quitter le mode configuration.

Étape 7 Enregistrez la nouvelle configuration dans la mémoire.

Router# copy running-config startup-config

Le système affiche OK lorsque la configuration est enregistrée.

Lorsque vous avez terminé le processus de configuration, vous pouvez vérifier les paramètres, à l'aide de la commande show interface gigabitethernet slot/subslot/port.

Mise à niveau vers une carte de ligne HHGE

Cette section décrit la procédure à suivre pour remplacer deux cartes de ligne Gigabit Ethernet pleine hauteur par des cartes de ligne HHGE.

Remarque Vérifiez que votre routeur est équipé d'un module PRE2 et qu'il utilise Cisco IOS version 12.3(13)BC ou une version ultérieure.

Pour passer de la carte Gigabit Ethernet pleine hauteur à la carte HHGE, procédez comme suit :

Étape 1 Vérifiez que le trafic circule dans les logements 3/0 et 4/0.

Étape 2 Procédez à l'arrêt administratif de la carte de ligne, dans le logement 3/0 et réacheminez le trafic vers le logement 4/0.

Étape 3 Retirez la carte de ligne pleine hauteur du logement 3/0.

Étape 4 Installez le séparateur de logement dans le logement 3/0.

Étape 5 Installez la carte de ligne demi-hauteur dans le logement 3/0/0 ou 3/1/0.

Étape 6 Configurez et activez la carte de ligne HHGE dans le logement 3/0/0 ou 3/1/0.

Reportez-vous au document Configuring the Half-Height Gigabit Ethernet Line Card for the Cisco uBR10012 Universal Broadband Router, qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/cable/line_cards/ubr_hh_ge/configuration/guide/hhgefm10.html

Étape 7 Répétez cette procédure pour la carte de ligne pleine hauteur du logement 4/0.

Résolution des problèmes d'installation

Pour résoudre les problèmes d'installation, reportez-vous aux instructions du Tableau 4. Pour situer les voyants sur le panneau avant de la carte de ligne HHGE, reportez-vous à la Figure 2. Le voyant FAIL indique l'état de la carte de ligne uniquement.

Tableau 4 Résolution des problèmes d'installation des cartes de ligne

Signe

Cause possible

Action corrective

Un message d'erreur s'affiche sur la console chaque fois que la carte de ligne envoie une requête de téléchargement d'image. Le message d'erreur est renvoyé en écho et le module PRE2 ne charge pas l'image de la carte de ligne.

La carte de ligne HHGE est insérée dans le logement 1 ou 2.

Retirez la carte de ligne HHGE du logement et placez-la dans l'un des logements suivants :

•3/0/0 ou 3/1/0

•4/0/0 ou 4/1/0

Le logiciel du PRE2 arrête la carte de ligne. La ligne de réinitialisation est déclarée et la configuration en cours est mise à jour avec ce logement en état d'arrêt.

La carte de ligne HHGE est insérée dans le logement 1 ou le logement 2, sous-logement 1.

1. Retirez la carte de ligne HHGE du logement et placez-la dans le logement 3 ou 4.

2. Pour réinitialiser le logement, utilisez la commande no hardware module shut :

no hardware 2/0/0 shut

Les modules PEM, les ventilateurs et d'autres cartes de ligne ne fonctionnent pas.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.

2. L'interrupteur d'alimentation est en position arrêt.

1. Vérifiez que tous les cordons d'alimentation sont correctement reliés au système Cisco uBR10012 et à la source d'alimentation.

2. Placez les interrupteurs d'alimentation des PEM en position ON.

Le voyant FAIL jaune ne s'allume pas lors de l'autotest, à la mise sous tension.

1. La carte de ligne n'est pas correctement enclenchée.

2. Problème provenant du logement de la carte de ligne ou du connecteur de fond de panier.

1. Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés et que les vis imperdables sont serrées.

2. Retirez la carte de ligne et installez-la dans un autre logement du châssis.

Le voyant FAIL jaune clignote.

Rejet du module GBIC SFP pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

•Erreur interne.

•Le module n'est pas de type SFP Gigabit Ethernet.

•Le SFP n'est pas de marque Cisco.

•Présence dans le système de deux SFP de numéro de série identique.

•Arrêt matériel.

Remplacez le module par un module GBIC SFP de marque Cisco.

Le voyant LINK vert ne s'allume pas lorsque vous branchez le câble Ethernet.

1. Absence de connexion Ethernet vers le périphérique en amont

2. Le module GBIC SFP n'est pas entièrement inséré ou n'est pas correctement enclenché.

3. La négociation n'est pas correctement configurée.

4. Arrêt matériel du port.

5. Module GBIC SFP incorrect (le voyant FAIL clignote).

6. Défaillance d'un câble.

1. Vérifiez que le périphérique en amont dispose d'une connexion Ethernet active.

2. Réinstallez le module GBIC SFP.

3. Reconfigurez la négociation.

4. Activez le port.

5. Remplacez le module par un module GBIC SFP de marque Cisco.

6. Remplacez le câble.

Le voyant LINK vert est allumé, mais aucun trafic ne circule.

1. La négociation est désactivée, mais activée du côté du périphérique distant.

2. Le bouclage interne est activé.

1. Attribuez des valeurs identiques aux paramètres de négociation locaux et distants.

2. Désactivez le bouclage.

3. ARP incomplet.

4. L'adresse IP n'est pas configurée.

Le Tableau 5 décrit les signes d'erreur de la carte de ligne Gigabit Ethernet et propose des solutions à chaque problème.

Tableau 5 Erreurs de la carte de ligne Gigabit Ethernet et solutions suggérées

Type de panne

Solution

Le voyant FAIL jaune est allumé : une panne majeure a désactivé la carte.

1. Réinsérez la carte de ligne.

2. Insérez la carte de ligne dans un autre logement.

3. Remplacez la carte de ligne.

4. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en appliquant les solutions ci-dessus, contactez le Centre d'assistance technique Cisco.

Le voyant FAIL clignote, puis reste allumé de manière fixe et répétée

ou

la carte semble acheminer du trafic (Tx/Rx allumé), mais ne communique pas avec le module PRE.

1. Recherchez la présence éventuelle de broches tordues sur le fond de panier.

2. Si toutes les broches sont en bon état, remplacez la carte de ligne.

Essayez d'insérer la carte de ligne dans un autre logement.

Si la carte fonctionne dans un autre logement, le problème vient peut-être du fond de panier du Cisco uBR10012. Appelez le Centre d'assistance technique Cisco.

Le voyant FAIL clignote sans interruption.

Ce problème peut être résolu par l'utilisateur. Il indique une panne de transmission.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Réinsérez le module GBIC.

Si la réinsertion ne résout pas le problème :

2. Remplacez le module GBIC.

Le voyant LINK ne s'allume pas, mais le port est activé.

1. Vérifiez que le câble à fibre optique est correctement branché et en bon état.

2. Vérifiez que le type de câble à fibre optique que vous utilisez est adapté.

3. Si la négociation automatique est activée sur l'interface Gigabit Ethernet locale, vérifiez qu'elle l'est également sur l'interface distante. Si la négociation automatique est désactivée, elle doit l'être également sur l'interface distante.

4. Remplacez le module GBIC.

La carte Gigabit Ethernet se réinitialise de manière intermittente.

1. Saisissez la commande show diag. Si la commande indique « parity error » (erreur de parité), contactez le Centre d'assistance technique Cisco, qui vous recommandera peut-être de remplacer la carte.

Nettoyage des connexions à fibre optique

Pour obtenir des informations sur le nettoyage des connecteurs et des prises à fibre optique, reportez-vous au document Inspection and Cleaning Procedures for Fiber-Optic Connections. À l'aide d'illustrations et de photos, ce document vous indique les procédures à suivre et les équipements à utiliser pour nettoyer les connexions à fibre optique. Pour consulter ce document, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/warp/public/127/cleanfiber2.html

Documentation associée

Cisco UBR10012 Universal Broadband Router Release Notes

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/prod_release_notes_list.html

Guide de configuration logicielle du routeur à large bande universel uBR10012 de Cisco

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/configuration/guide/scg.html

Guide d'installation matérielle du routeur à large bande universel uBR10012 de Cisco

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/installation/guide/hig.html

Informations relatives à la conformité et à la sécurité du routeur à large bande universel uBR10012 de Cisco

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/regulatory/compliance/ub10rcsi.html

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de vous procurer de la documentation, sur l'envoi d'une demande de service et sur la collecte d'informations annexes, consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.