Table des matières

Notes d'installation du module de l'émetteur Cisco SFP et SFP+

Table des matières

Présentation

Sécurité

Énoncé 1071 : définition de la consigne de sécurité

Outils requis

Installation des modules SFP

Retrait des modules SFP

Spécifications de normes et de conformité pour les SFP DWDM

Conformité FCC de classe A

Conformité du laser de classe 1

Consignes de sécurité traduites

Énoncé 1008 : Produit laser de classe 1

Énoncé 1014 : Rayonnement laser

Énoncé 1030 : Installation des équipements

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Notes d'installation du module de l'émetteur Cisco SFP et SFP+

Remarque Pour consulter les documents en français (y compris les nouveautés), identifiez-vous : http://www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html

Révision du 30 août 11

Numéros de référence :

SFP-10G-SR=

SFP-10G-LR=

SFP-10G-LRM=

SFP-OC48-LR2=

SFP-GE-Z=

SFP-OC3-MM=

SFP-OC3-SR=

SFP-OC12-LR2=

SFP-OC3-LR2=

SFP-GE-L=

SFP-OC12-SR=

GLC-SX-MM-RGD=

SFP-OC3-LR1=

SFP-OC48-SR=

SFP-OC48-IR1=

GLC-ZX-SM-RGD=

SFP-GE-S=

GLC-SX-MM=

SFP-OC3-IR1=

GLC-FE-100FX=

GLC-ZX-SM=

SFP-OC12-IR1=

GLC-T=

GLC-FE-100FX-RGD=

GLC-LH-SM=

GLC-BX-D=

GLC-BX-U=

GLC-FE-100BX-D=

GLC-FE-100BX-U=

GLC-FE-100EX=

GLC-FE-100LX=

GLC-FE-100ZX=

SFP-H10GB-CU1M=

SFP-H10GB-CU3M=

SFP-H10GB-CU5M=

SFP-10G-ER=

SFP-OC12-MM=

DWDM-SFP-xxxx=

SFP-OC12-LR1=

CWDM-SFP-xxxx=

GLC-LX-SM-RGD=

GLC-GE-100FX=

GLC-FE-100LX-RGD=

GLC-EX-SMD=

SFP-H10GB-ACU7M=

SFP-H10GB-ACU10M=

GLC-SX-MMD=

GLC-LH-SMD=

GLC-2BX-D=

SFP-10G-ZR=

Ces notes d'installation fournissent les instructions d'installation pour les modules d'émetteur-récepteur SFP (small form-factor pluggable) et SFP+ Cisco. Ces modules sont des périphériques d'entrée et de sortie (E/S) remplaçables à chaud qui se branchent aux ports 100BASE, 1000BASE et 10GBASE (pour le SFP+) connectant le port de module à un réseau cuivre ou à fibre optique.

Table des matières

Ce document contient les sections suivantes :

•Présentation

•Sécurité

•Outils requis

•Installation des modules SFP

•Retrait des modules SFP

•Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Présentation

Les modules d'émetteur-récepteur SFP sont des périphériques E/S remplaçables à chaud qui se branchent à des connecteurs de module. L'émetteur-récepteur connecte le circuit électrique du module à un réseau cuivre ou optique.

Vous pouvez utiliser toutes les combinaisons de modules SFP prises en charge par votre périphérique Cisco. Les seules restrictions s'appliquent aux ports qui doivent répondre aux spécifications de longueur d'onde sur l'autre extrémité du câble, et aux câbles qui ne doivent pas dépasser la longueur de câble stipulée pour des communications fiables.

Utilisez uniquement des modules SFP Cisco sur votre périphérique Cisco. Chaque module SFP prend en charge la fonctionnalité Cisco Quality Identification (ID) qui permet à un routeur ou commutateur Cisco d'identifier et de confirmer que le module d'émetteur-récepteur est certifié et testé par Cisco.

Un module SFP optique est représenté dans la Figure 1.

Figure 1 Module émetteur-récepteur SFP (connecteur optique LC)

Remarque Les modules SFP qui fonctionnent avec un simple brin optique monomode, comportent un seul logement optique ; l'autre logement est condamné.

Un module d'émetteur-récepteur SFP cuivre est représenté dans la Figure 2.

Figure 2 Module SFP 1000BASE-T (connecteur RJ-45)

Un module SFP+ optique est représenté dans la Figure 3.

Figure 3 Module SFP+ (connecteur LC à fibre optique)

Des numéros de référence et une brève description des modules SFP et SFP+ sont listés dans le Tableau 1.

Tableau 1 Références et descriptions

Numéro de référence du module SFP

Description de l'émetteur-récepteur

10-Gigabit Ethernet

SFP-10G-SR

Module d'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-SR pour fibre multimode, longueur d'onde de 850 nm

SFP-10G-LR

Module d'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-LR pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 310 nm

SFP-10G-LRM

Module d'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-LRM pour fibre multimode et monomode, longueur d'onde de 1 310 nm

SFP-10G-ER

Module d'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-ER pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm

SFP-10G-ZR

Module d'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-ZR pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm

SFP-H10GB-CU1M

Raccord d'alimentation Cisco 10GBASE-CU Twinax passif SFP+, 1 mètre

SFP-H10GB-CU3M

Raccord d'alimentation Cisco 10GBASE-CU Twinax passif SFP+, 3 mètres

SFP-H10GB-CU5M

Raccord d'alimentation Cisco 10GBASE-CU Twinax passif SFP+, 5 mètres

SFP-H10GB-ACU7M

Raccord d'alimentation Cisco 10GBASE-CU Twinax actif SFP+, 7 mètres

SFP-H10GB-ACU10M

Raccord d'alimentation Cisco 10GBASE-CU Twinax actif SFP+, 10 mètres

1 Gigabit Ethernet

GLC-SX-MM=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX pour fibre multimode, longueur d'onde de 850 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-SX-MM-RGD=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX pour fibre multimode, longueur d'onde de 850 nm, plage de températures de fonctionnement industriel.

SFP-GE-S=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX pour fibre multimode, longueur d'onde de 850 nm, plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-SX-MMD=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX pour fibre multimode, longueur d'onde de 850 nm, plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-LH-SM=

Module d'émetteur-récepteur SFP Cisco 1000BASE-LX/LH pour fibre multimode et monomode, longueur d'onde de 1 300 nm plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-LX-SM-RGD=

Module d'émetteur-récepteur SFP Cisco 1000BASE-LX/LH pour fibre multimode et monomode, longueur d'onde de 1 300 nm plage de températures de fonctionnement industriel.

SFP-GE-L=

Module d'émetteur-récepteur SFP Cisco 1000BASE-LX/LH pour fibre multimode et monomode, longueur d'onde de 1 300 nm plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-LH-SMD=

Module d'émetteur-récepteur SFP Cisco 1000BASE-LX/LH pour fibre multimode et monomode, longueur d'onde de 1 300 nm, plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-EX-SMD=

Module d'émetteur-récepteur SFP Cisco 1000BASE-EX pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-ZX-SM=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-ZX pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-ZX-SM-RGD=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-ZX pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm, plage de températures de fonctionnement industriel.

SFP-GE-Z=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-ZX pour fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm, plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-T=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T pour réseaux cuivre,

plage de températures de fonctionnement commercial.

SFP-GE-T=

Module d'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T pour réseaux cuivre,

plage de températures de fonctionnement prolongé.

GLC-BX-D=

Module SFP 1000BASE-BX10 pour simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 490 nm en TX / 1 310 nm en RX, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-BX-U=

Module SFP 1000BASE-BX10 pour simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 310 nm en TX / 1 490 nm en RX, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-2BX-D=

Module SFP 1000BASE-BX10 bicanal pour simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 490 nm en TX / 1 310 nm en RX, plage de températures de fonctionnement commercial.

Commutateurs

GLC-FE-100FX=

Module SFP 100BASE-FX pour ports 100 Mo, simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100FX-RGD=

Module SFP 100BASE-FX pour ports 100 Mo, simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement industriel.

GLC-GE-100FX=

Module SFP 100BASE-FX pour ports Gigabit Ethernet, simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100LX=

Module SFP 100BASE-LX10 pour ports 100 Mo, fibre monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100LX-RGD=

Module SFP 100BASE-LX10 pour ports 100 Mo, fibre monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement industriel.

GLC-FE-100BX-D=

Module SFP 100BASE-BX10-D pour simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 550 nm en TX / 1 310 nm en RX, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100BX-U=

Module SFP 100BASE-BX10-U pour simple brin optique monomode, longueur d'onde de 1 310 nm en TX / 1 550 nm en RX, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100EX=

Module SFP 100BASE-EX pour ports 100 Mo, fibre monomode, longueur d'onde de 1 310 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

GLC-FE-100ZX=

Module SFP 100BASE-ZX pour ports 100 Mo, fibre monomode, longueur d'onde de 1 550 nm, plage de températures de fonctionnement commercial.

SONET/SDH

SFP-OC3-MM

SFP multimode OC-3/STM-1

SFP-OC3-SR

SFP OC-3/STM-1 courte portée

SFP-OC3-IR1

SFP OC-3/STM-1 moyenne portée

SFP-OC3-LR1

SFP OC-3/STM-1 longue portée (40 km)

SFP-OC3-LR2

SFP OC-3/STM-1 longue portée (80 km)

SFP-OC12-MM

SFP multimode OC-12/STM-4

SFP-OC12-SR

Courte portée OC–12/STM–4

SFP-OC12-IR1

Moyenne portée OC–12/STM–4

SFP-OC12-LR1

SFP OC-12/STM-4 longue portée (40 km)

SFP-OC12-LR2

SFP OC-12/STM-4 longue portée (80 km)

SFP-OC48-SR

SFP OC-48/STM-16 courte portée

SFP-OC48-IR1

SFP OC-48/STM-16 moyenne portée

SFP-OC48-LR2

SFP OC-48/STM-16 longue portée (80 km)

CWDM

(OC-12/STM4, 1 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Fiber Channel, 2 Gigabit Fiber Channel, OC-48/STM-16)

CWDM-SFP-1470=

Laser 1 470 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1490=

Laser 1 490 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1510=

Laser 1 510 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1530=

Laser 1 530 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1550=

Laser 1 550 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1570=

Laser 1 570 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1590=

Laser 1 590 nm grandes ondes, monomode

CWDM-SFP-1610=

Laser 1 610 nm grandes ondes, monomode

DWDM

(OC-12/STM4, 1 Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Fiber Channel, 2 Gigabit Fiber Channel, OC-48/STM-16)

DWDM-SFP-6141=

Laser 1 561,42 nm à grandes ondes (canal IUT 20 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-6061=

Laser 1 560,61 nm à grandes ondes (canal IUT 21 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5979=

Laser 1 559,79 nm à grandes ondes (canal IUT 22 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5898=

Laser 1 558,98 nm à grandes ondes (canal IUT 23 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5817=

Laser 1 558,17 nm à grandes ondes (canal IUT 24 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5736=

Laser 1 557,36 nm à grandes ondes (canal IUT 25 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5655=

Laser 1 556,55 nm à grandes ondes (canal IUT 26 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5575=

Laser 1 555,75 nm à grandes ondes (canal IUT 27 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5494=

Laser 1 554,94 nm à grandes ondes (canal IUT 28 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5413=

Laser 1 554,13 nm à grandes ondes (canal IUT 29 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5332=

Laser 1 553,33 nm à grandes ondes (canal IUT 30 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5252=

Laser 1 552,52 nm à grandes ondes (canal IUT 31 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5172=

Laser 1 551,72 nm à grandes ondes (canal IUT 32 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5092=

Laser 1 550,92 nm à grandes ondes (canal IUT 33 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-5012=

Laser 1 550,12 nm à grandes ondes (canal IUT 34 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4931=

Laser 1 549,32 nm à grandes ondes (canal IUT 35 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4851=

Laser 1 548,51 nm à grandes ondes (canal IUT 36 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4772=

Laser 1 547,72 nm à grandes ondes (canal IUT 37 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4692=

Laser 1 546,92 nm à grandes ondes (canal IUT 38 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4612=

Laser 1 546,12 nm à grandes ondes (canal IUT 39 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4532=

Laser 1 545,32 nm à grandes ondes (canal IUT 40 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4453=

Laser 1 544,53 nm à grandes ondes (canal IUT 41 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4373=

Laser 1 543,73 nm à grandes ondes (canal IUT 42 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4294=

Laser 1 542,94 nm à grandes ondes (canal IUT 43 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4214=

Laser 1 542,14 nm à grandes ondes (canal IUT 44 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4134=

Laser 1 541,35 nm à grandes ondes (canal IUT 45 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-4056=

Laser 1 540,56 nm à grandes ondes (canal IUT 46 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3977=

Laser 1 539,77 nm à grandes ondes (canal IUT 47 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3898=

Laser 1 538,98 nm à grandes ondes (canal IUT 48 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3819=

Laser 1 538,19 nm à grandes ondes (canal IUT 49 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3739=

Laser 1 537,40 nm à grandes ondes (canal IUT 50 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3661=

Laser 1 536,61 nm à grandes ondes (canal IUT 51 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3582=

Laser 1 535,82 nm à grandes ondes (canal IUT 52 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3504=

Laser 1 535,04 nm à grandes ondes (canal IUT 53 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3425=

Laser 1 534,25 nm à grandes ondes (canal IUT 54 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3346=

Laser 1 533,47 nm à grandes ondes (canal IUT 55 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3268=

Laser 1 532,68 nm à grandes ondes (canal IUT 56 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3190=

Laser 1 531,90 nm à grandes ondes (canal IUT 57 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3112=

Laser 1 531,12 nm à grandes ondes (canal IUT 58 100 GHz), monomode

DWDM-SFP-3033=

Laser 1 530,33 nm à grandes ondes (canal IUT 59 100 GHz), monomode

Les spécifications d'émission et de réception optique et les spécifications de câblage des modules SFP+ et SFP sont listées du Tableau 2 au Tableau 9.

Tableau 2 Spécifications de câblage du module d'émetteur-récepteur optique SFP+

Modèle du module SFP+

Longueur

d’onde (nm)

Type de fibre

Taille de mémoire (µm)

Largeur de bande modale (MHz/km)

Distance de câble (m)

SFP-10G-SR

850

Fibre optique multimode

62,5

62,5

50

50

50

160

200

400

500

2 000

85/26

108/33

216,66

269/82

984/300

SFP-10G-LR

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

SFP-10G-LRM

1310

Fibre optique multimode

Fibre optique monomode

62,5

50

50

G.652

500

400

500

—

722/220

328/100

722/220

984/300

SFP-10G-ER

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

40 km (24,86 miles)[2]

SFP-10G-ZR

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

80 km (49,72 miles)

[1] À la longueur d'onde spécifiée.

[2] Pour les distances ne dépassant pas 30 km, il n'est pas nécessaire d'envisager de règle de conception de lien spéciale. Pour les distances dépassant 30 km, il est nécessaire de vérifier les caractéristiques du câble, notamment la valeur de perte du câble.

Tableau 3 Spécifications de réception et d'émission optique du module SFP+

Modèle du module SFP+

Type d'émetteur-récepteur

Transmission

Puissance (dBm)

Puissance de réception (dBm)

Longueur d'onde (nm) d'émission et de réception

SFP-10G-SR

MMF 850 nm,

10GBASE-SR

–1,3 (Max)

–7,3 (min.)

–1 (max.)

–9,9 (min.)

840 à 860

SFP-10G-LR

SMF 1 310 nm, 10GBASE-LR

0,5 (max.)

–8,2 (min.)

0,5 (max.)

–14,4 (min.)

De 1 260 à 1 355

SFP-10G-LRM

10GBASE-LRM, 1 310 nm multimode et monomode

0,5 (max.)

–6,5 (Min)

0,5 (max.)

–8,4 (moyenne min)

–6,4 (Min en OMA)

De 1 260 à 1 355

SFP-10G-ER[1]

SMF 1 550 nm, 10GBASE-ER

4,0 (max.)

–4,7 (min.)

–1 (max.)

–15,8 (min.)

1530 à 1565

SFP-10G-ZR[2]

SMF 1 550 nm, 10GBASE-ZR

4,0 (max.)

0 min[3]

–7,0 (max.)

–24,0 (Min)

1530 à 1565

[1] Nécessite un atténuateur fixe 5 dB, 1 550 nm pour les longueurs de câble inférieures à 20 km.

[2] Nécessite un atténuateur fixe 5 ou 10 dB pour les longueurs de câble inférieures à 40 km. Gardez la puissance de réception inférieure à –7 dBm.

[3] Sensibilité du récepteur pour liaisons Ethernet 10G sans FEC. Avec des ports récepteurs FEC et pour les liaisons OTU2/OTU2e, la sensibilité du récepteur est améliorée à –27 dBm. De plus, une pénalité de dispersion de 3 dB doit être prise en compte pour les cas compatibles FEC et ceux non compatibles FEC.

Tableau 4 Spécifications de câblage du module SFP optique100 Mo et 1 Gigabit

Modèle de module SFP

Longueur d'onde (nanomètres)

Type de fibre

Diamètre du cœur (micromètres)

Largeur de bande modale (MHz/km)

Distance de câble

GLC-SX-MM

SFP-GE-S

GLC-SX-MM-RGD

GLC-SX-MMD

850

Fibre optique multimode

62,5

62,5

50

50

50

160

200

400

500

2 000

220 m (722 pieds)

275 m (902 pieds)

500 m (1 640 pieds)

550 m (1 804 pieds)

1 km (3 281 pieds)

GLC-LH-SM

SFP-GE-L

GLC-LX-SM-RGD

GLC-LH-SMD

1310

Fibre optique multimode[1]

Fibre optique monomode

62,5

50

50

G.652

500

400

500

—

550 m (1 804 pieds)

550 m (1 804 pieds)

550 m (1 804 pieds)

10 km (6,2 miles)

GLC-BX-D

GLC-2BX-D

1 490 (en aval)

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

GLC-BX-U

1 310 (en amont)

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

GLC-EX-SMD

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

40 km (24,9 miles)

GLC-ZX-SM

GLC-ZX-SM-RGD

SFP-GE-Z

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

70 à 100 km

(43,4 à 62 miles)

GLC-FE-100FX

GLC-FE-100FX-RGD

1310

Fibre optique multimode

62,5

62,5

50

50

160

200

400

500

2 km (1,24 miles)

GLC-FE-100LX

GLC-FE-100LX-RGD

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

GLC-FE-100BX-D

1 550 (en aval)

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

GLC-FE-100BX-U

1 310 (en amont)

Fibre optique monomode

G.652

—

10 km (6,2 miles)

GLC-FE-100EX

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

40 km (24,9 miles)

GLC-FE-100ZX

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

80 km (49,7 miles)

[1] L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est obligatoire, conformément aux spécifications de l'IEEE.

Remarque Pour le modèle GLC-ZX-SM, l'atténuation minimale entre le logement de transmission (TX) et le logement de réception (RX) est de 8 dB. Sur les distances de câbles à fibre optique monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour ne pas surcharger le récepteur.

Des modules SFP cuivre peuvent fonctionner à 10, 100 ou 1000 Mbits sur certains périphériques Cisco. Pour connaître les vitesses prises en charge pour les modules SFP 1000BASE-T dans votre périphérique Cisco, reportez-vous à la matrice de compatibilité pour les modules SFP (Small Form-Factor Pluggable) 1000BASE-T.

Les modules SFP 1000BASE-T cuivre utilisent un câble de catégorie 5 à quatre paires torsadées, pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres.

Tableau 5 Spécifications de réception et d'émission optique du module SFP 100M et 1 Gigabit

Modèle de module SFP

Type d'émetteur-récepteur

Puissance d'émission (dBm)

Puissance de réception (dBm)

Longueur d'onde (nm) d'émission et de réception

GLC-SX-MM SFP-GE-S GLC-SX-MM-RGD

GLC-SX-MMD

1000BASE-SX, 850 nm multimode

–3 (Max)

–9,5 (Min)

0 max

–17 (Min)

770 à 860

GLC-LH-SM

SFP-GE-L

GLC-LX-SM-RGD

GLC-LH-SMD

1000BASE-LX/LH, 1 310 nm monomode

–3 (Max)

–9,5 (Min)

–3 (Max)

–20 (Min)

De 1 260 à 1 355

GLC-BX-D

GLC-2BX-D

1000BASE-BX-D, 1 490 nm monomode

–3 (Max)

–9 (Min)

–3 (Max)

–19,5 (Min)

1 480 à 1 500 (transmission), 1 260 à 1 360 (réception)

GLC-BX-U

1000BASE-BX-U, 1 310 nm monomode

–3 (Max)

–9 (Min)

–3 (Max)

–19,5 (Min)

1 260 à 1 360 (transmission), 1 480 à 1 500 (réception)

GLC-EX-SMD

1000BASE-EX

1 310 nm

+ 3 max

–1 (Min)

+ 1 max

–22 (Min)

1 290 à 1 335

GLC-ZX-SM GLC-ZX-SM-RGD SFP-GE-Z

1000BASE-ZX, 1 550 nm monomode

+ 5 max

0 min

–3 (Max)

–23 (Min)

1 500 à 1 580

GLC-FE-100FX GLC-FE-100FX-RGD GLC-GE-100FX

100BASE-FX, 1 310 nm multimode

–14 (Max)

–20 (Min)

–14 (Max)

–31 (Min)

1 270 à 1 380

GLC-FE-100LX GLC-FE-100LX-RGD

100BASE-LX, 1 310 nm monomode

–8 (Max)

–15 (Min)

–8 (Max)

–28 (Min)

1 260 à 1 360

GLC-FE-100BX-D

100BASE-BX-D, 1 550 nm monomode

–8 (Max)

–14 (Min)

–3 (Max)

–28,2 (Min)

1 480 à 1 580 (transmission), 1 260 à 1 360 (réception)

GLC-FE-100BX-U

100BASE-BX-U, 1 310 nm monomode

–8 (Max)

–14 (Min)

–3 (Max)

–28,2 (Min)

1 260 à 1 360 (transmission), 1 480 à 1 580 (réception)

GLC-FE-100EX

100BASE-EX, 1 310 nm monomode

0 max

–5 (Min)

–8 (Max)

–28 (Min)

1 260 à 1 360

GLC-FE-100ZX

100BASE-ZX, 1 550 nm monomode

+ 2 max

–3 (Min)

–8 (Max)

–30 (Min)

1 480 à 1 600

Tableau 6 Spécifications de câblage du module SFP optique SONET/SDH

Modèle de module SFP

Longueur d'onde (nanomètres)

Type de fibre

Diamètre du cœur (micromètres)

Largeur de bande modale (MHz/km)

Distance de câble

SFP-OC3-MM

1310

Fibre optique multimode

62,5 / 50,0

500

500

2 km (1,24 miles)

2 km (1,24 miles)

SFP-OC3-SR

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

2 km (1,24 miles)

SFP-OC3-IR1

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

15 km (9,3 miles)

SFP-OC3-LR1

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

40 km (24,9 miles)

SFP-OC3-LR2

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

80 km (49,7 miles)

SFP-OC12-MM

1310

Fibre optique multimode

62,5

50

500

500

500 m (1 640 pieds)

500 m (1 640 pieds)

SFP-OC12-SR

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

2 km (1,24 miles)

SFP-OC12-IR1

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

15 km (9,3 miles)

SFP-OC12-LR1

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

40 km (24,9 miles)

SFP-OC12-LR2

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

80 km (49,7 miles)

SFP-OC48-SR

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

2 km (1,24 miles)

SFP-OC48-IR1

1310

Fibre optique monomode

G.652

—

15 km (9,3 miles)

SFP-OC48-LR2

1550

Fibre optique monomode

G.652

—

80 km (49,7 miles)

Tableau 7 Spécifications de réception et de transmission optique du module d'émetteur-récepteur  Spécifications

Modèle de module SFP

Type d'émetteur-récepteur

Puissance d'émission (dBm)

Puissance de réception (dBm)

Longueur d'onde (nm) d'émission et de réception

SFP-OC3-MM

OC3-SR0, 1 310 nm multimode

–14 (Max) –19 (Min)

–5 (Max) –30 (Min)

1 270 à 1 380

SFP-OC3-SR

OC3-SR1/STM1-I-1, 1 310 nm monomode

–8 (Max) –15 (Min)

–8 (Max) –23 (Min)

1 260 à 1 360

SFP-OC3-IR1

OC3-IR1/STM1-S-1.1, 1 310 nm monomode

–8 (Max) –15 (Min)

–8 (Max) –28 (Min)

1 261 à 1 360

SFP-OC3-LR1

OC3-IR1/STM1-S-1.1, 1 310 nm monomode

0 (Max) –5 (Min)

–10 (Max) –34 (Min)

1 263 à 1 360

SFP-OC3-LR2

OC3-IR1/STM1-S-1.2, 1 550 nm monomode

0 (Max) –5 (Min)

–10 (Max) –34 (Min)

1 480 à 1 580

SFP-OC12-MM

OC12-SR0, 1 310 nm multimode

–14 (Max) –20 (Min)

–6 (Max) –26 (Min)

1 270 à 1 380

SFP-OC12-SR

OC12-SR1/STM4-I-4, 1 310 nm monomode

–8 (Max) –15 (Min)

–8 (Max) –23 (Min)

1 261 à 1 360

SFP-OC12-IR1

OC12-IR1/STM4-S-4.1, 1 310 nm monomode

–8 (Max) –15 (Min)

–8 (Max) –28 (Min)

1 293 à 1 334

SFP-OC12-LR1

OC12-LR1/STM4-L-4.1, 1 310 nm monomode

+2 (Max) –3 (Min)

–8 (Max) –28 (Min)

1 280 à 1 335

SFP-OC12-LR2

OC12-LR2/STM4-L-4.2, 1 550 nm monomode

+2 (Max) –3 (Min)

–8 (Max) –28 (Min)

1 480 à 1 580

SFP-OC48-SR

OC48-SR/STM16-I-16, 1310 nm monomode

–3 (Max) –10 (Min)

–3 (Max) –18 (Min)

1 266 à 1 360

SFP-OC48-IR1

OC48-IR1/STM16-S-16.1, 1 310 nm monomode

0 (Max) –5 (Min)

0 (Max) –18 (Min)

1 260 à 1 360

SFP-OC48-LR2

OC48-LR2/STM16-L-16.2, 1 550 nm monomode

+3 (Max) –2 (Min)

–9 (Max) –28 (Min)

1 500 à 1 580

Tableau 8 Paramètres optiques du module SFP CWDM

Paramètres

Minimum

Typique

Maximum

Unités

Notes et conditions

Longueur d'onde centrale de l'émetteur

(x–4)

—

(x + 7)

nm

Les longueurs d'onde centrales disponibles sont 1 470, 1 490, 1 510, 1 530, 1 550, 1 570, 1 590 et 1 610 nm

Rapport du mode de suppression latéral

30

—

dB

Puissance de sortie optique de l'émetteur

0

—

5,0

dBm

Puissance moyenne combinée dans une fibre optique mode unique

Puissance d'entrée optique du récepteur (BER <10-12 avec PRBS 2-7-1)

–28,0

—

–7,0

dBm

Mesurée à 2,12 Gbits, température du boîtier à 60 °C

Puissance d'entrée optique du récepteur (BER <10-12 avec PRBS 2-7-1)

–29,0

—

–7,0

dBm

Mesurée à 1,25 Gbits, température du boîtier à 60 °C

Longueur d'onde d'entrée optique du récepteur

1 450

—

1 620

nm

Rapport d'extinction de l'émetteur

9

—

dB

Pénalité de dispersion à 100 km

—

—

3

dB

Mesurée à 2,12 Gbits

Pénalité de dispersion à 100 km

—

—

2

dB

Mesurée à 1,25 Gbits

Tableau 9 Paramètres optiques du module SFP DWDM

Paramètres

Minimum

Coûts par défaut

Maximum

Unités

Notes et conditions

Émetteur

Largeur spectrale

—

—

0,2

nm

Largeur, -20 dB au maximum, avec bande passante de résolution (RBW) = 0,01 nm

Longueur d'onde centrale de l'émetteur

x – 100

x

(x + 100)

pm

Voir le Tableau 1 pour les longueurs d'onde centrales

Rapport du mode de suppression latéral

30

—

—

dB

—

Rapport d'extinction de l'émetteur

8.2

—

—

dB

—

Puissance de sortie optique de l'émetteur

0

—

4,0

dBm

Puissance moyenne combinée dans une fibre optique mode unique

Récepteur

Longueur d'onde d'entrée optique du récepteur

1 530

—

1 565

nm

—

Seuil de dommage du récepteur

—

—

+5

dBm

—

Performances limitées en puissance à OSNR de 20 dB (1 GbE ou 1 Gbit FC) ou 21 dB (2 Gbits FC) à 0,1 nm RBW

Puissance d'entrée optique

–28,0

—

–9,0

dBm

—

Pénalité de puissance de dispersion < 1 GbE et 1 Gbit FC

—

—

3

dB

–800/+3 600 ps/nm

Pénalité de puissance de dispersion > 2 Gbits FC

—

—

3

dB

–800/+2 400 ps/nm

Performances limitées en bruit à OSNR de 19 dB (1 GbE ou 1 Gbit FC) ou 20 dB (2 Gbits FC) à 0,1 nm RBW

Puissance d'entrée optique

–22,0

—

–9,0

dB

—

Pénalité d'OSNR de dispersion < 1 GbE et 1 Gbit FC

—

—

2

dB

–800/+3 600 ps/nm

Pénalité d'OSNR de dispersion > 2 Gbits FC

—

—

3

—

–800/+2 400 ps/nm

Sécurité

Des mises en garde de sécurité apparaissent tout au long de ce document concernant les procédures susceptibles de causer des dommages si elles ne sont pas effectuées correctement. Chaque mise en garde est accompagnée d'un symbole.

Énoncé 1071 : définition de la consigne de sécurité

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporelles. Avant de travailler sur un équipement donné, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes desécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Attention Production d'un rayonnement laser en position ouverte avec les verrouillages désactivés. Énoncé 1014

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement et la maintenance de cet équipement. Énoncé 1030

Outils requis

Vous devez utiliser ces outils pour installer le module SFP :

•Un bracelet antistatique ou autre dispositif personnel de mise à la terre, pour prévenir les chocs électrostatiques.

•Un tapis antistatique ou une mousse antistatique pour poser l'émetteur-transmetteur.

•Des outils de nettoyage de la face optique de la fibre et l'équipement nécessaire à l'inspection de celle-ci. Pour des informations complètes sur l'inspection et le nettoyage des connexions à fibre optique, reportez-vous au document de présentation technique à l'URL suivante :

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Installation des modules SFP

Il existe trois types de dispositif de verrouillage pour sécuriser un module SFP dans un connecteur de port :

•La Figure 4 représente un module SFP équipé d'un volet de verrouillage Mylar.

•La Figure 5 représente un module SFP équipé d'une commande de verrouillage.

•La Figure 6 représente un module disposant d'un crochet de verrouillage.

Déterminez quel type de verrou est utilisé par votre module SFP avant de suivre ces procédures d'installation et de retrait.

Avertissement N'installez et ne retirez pas de module SFP toujours branché à des câbles à fibre optique. Vous risqueriez d'endommager les câbles, les connecteurs de câbles ou les interfaces optiques et d'empêcher le bon verrouillage du module SFP dans son connecteur. Débranchez tous les câbles avant de retirer ou d'installer un module SFP.

Le retrait et l'installation d'un module SFP peuvent réduire sa durée de vie utile. Ne retirez pas et n'insérez pas les modules SFP plus souvent que strictement nécessaire.

Avertissement Les modules SFP sont des périphériques statiques sensibles. Utilisez toujours un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques ou un dispositif de mise à la terre similaire lorsque vous maniez les modules SFP ou entrez en contact avec ces derniers.

Figure 4 Module SFP avec volet de verrouillage Mylar

Figure 5 Module SFP avec commande de verrouillage

Figure 6 Module SFP avec crochet de verrouillage

Pour installer un module SFP, suivez ces étapes :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une surface métallique nue de votre châssis.

Étape 2 Retirez le module SFP de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un stade ultérieur de la procédure.

Étape 3 Contrôlez l'étiquette sur le corps du module SFP afin de vérifier que vous possédez le bon modèle pour votre réseau.

Étape 4 Trouvez les marquages de transmission (TX) et de réception (RX) qui identifient le côté supérieur du module SFP.

Remarque Sur certains modules SFP, les marquages TX et RX peuvent être remplacés par des flèches pointant depuis le connecteur du module SFP (sens de transmission ou TX) et vers le connecteur (sens de réception ou RX).

Étape 5 Placez le module SFP devant l'ouverture du connecteur.

Remarque Les configurations d'interface de connexion des émetteurs-récepteurs SFP varient selon les périphériques Cisco. Votre périphérique Cisco peut présenter un système de verrouillage vers le haut ou vers le bas. Assurez-vous d'installer le module SFP en l'orientant correctement par rapport à votre périphérique Cisco. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant votre périphérique Cisco.

Étape 6 Tenez le module SFP tel qu'indiqué dans la Figure 7, et insérez-le dans le connecteur jusqu'à ce que le verrou du connecteur soit en place.

Figure 7 Insertion d'un module SFP dans un connecteur de module

Étape 7 Appuyez fermement sur le module SFP dans le logement à l'aide de votre pouce, tel qu'indiqué dans la Figure 8.

Remarque Pour les modules émetteurs SFP équipés d'un bouton de verrouillage, vous devez appuyer fermement à la fois sur le panneau avant de l'émetteur et sur le bouton de verrouillage pour vous assurer que l'émetteur est correctement fixé dans l'interface de connexion.

Figure 8 Verrouillage du module SFP

Étape 8 Pour vérifier que le module SFP est correctement logé et verrouillé :

a. Saisissez le module SFP tel qu'indiqué dans la Figure 9 et essayez de le retirer sans libérer le verrou.

b. Si le SFP ne peut pas être retiré, il est correctement installé et logé. Si le SFP peut être retiré, réinsérez-le et appuyez plus fort avec votre pouce, puis répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce qu'il soit correctement verrouillé dans le connecteur.

Figure 9 Vérification de l'installation SFP

Remarque Pour des modules SFP optiques, avant de retirer les bouchons protecteurs et d'effectuer les branchements optiques, suivez ces directives :

•Ne retirez les bouchons de protection anti-poussière des connecteurs des câbles optiques non branchés et des orifices optiques des émetteurs-récepteurs qu'au moment d'effectuer un branchement.

•Contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du connecteur LC juste avant de réaliser un branchement. Reportez-vous au conseil de cette page pour obtenir un lien vers le document de présentation technique concernant le nettoyage et l'inspection fibre optique.

•Lorsque vous branchez et débranchez un câble à fibre optique, tenez toujours la gaine du connecteur LC.

Étape 9 Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs LC du câble d'interface réseau. Mettez les bouchons anti-poussière de côté.

Étape 10 Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur LC. Reportez-vous au conseil de cette page pour obtenir un lien vers le document de présentation technique concernant le nettoyage et l'inspection fibre optique.

Conseil Pour des informations complètes sur l'inspection et le nettoyage des connexions à fibre optique, reportez-vous au document de présentation technique à l'URL suivante :

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

Étape 11 Retirez les bouchons protecteurs des logements optiques du module SFP.

Étape 12 Branchez immédiatement le connecteur LC du câble d'interface réseau au module SFP.

Étape 13 Pour connecter les modules SFP 1000BASE-T à un réseau cuivre, suivez ces sous-étapes :

Avertissement Pour satisfaire aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, vous devez utiliser des câblages blindés à paire torsadée de catégorie 5 mis à la terre.

a. Insérez le connecteur RJ-45 du câble de réseau de catégorie 5 dans le connecteur RJ-45 du module SFP.

Remarque Lorsque vous effectuez la connexion à un serveur, poste de travail ou routeur compatible avec 1000BASE-T, utilisez un câble de catégorie 5 direct à quatre paires torsadées dans un port de module SFP. Lorsque vous effectuez un raccordement à un commutateur ou un répéteur compatible 1000BASE-T, utilisez un câble inverseur à quatre paires torsadées de catégorie 5.

b. Insérez l'autre extrémité du câble réseau dans un connecteur RJ-45 d'un dispositif cible compatible 1000BASE-T.

Étape 14 Observez le voyant d'indication d'état du port :

•Le voyant devient vert lorsque le module SFP et le périphérique cible ont établi un lien.

•Le voyant devient orange lorsque la fonctionnalité STP détecte la topologie du réseau et cherche des boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis le voyant devient vert.

•Si la DEL est éteinte, cela peut signifier que le périphérique cible n'est pas sous tension ou qu'il existe un problème de câble ou un problème avec l'adaptateur installé dans le périphérique cible. Consultez la section Dépannage du guide matériel de votre commutateur pour obtenir des solutions aux problèmes de câblage.

Étape 15 Reconfigurez et redémarrez le périphérique cible si nécessaire.

Retrait des modules SFP

Avertissement Les modules SFP sont des périphériques statiques sensibles. Utilisez toujours un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques ou un dispositif de mise à la terre similaire lorsque vous maniez les modules SFP ou entrez en contact avec ces derniers.

Avertissement Soyez prudent lorsque vous retirez les modules SFP GLC-GE-100FX d'un commutateur WS-C3750G-12S-S. La température du module SFP peut atteindre 70 °C et par conséquent, il se peut que le module SFP soit trop chaud pour être manipulé à mains nues.

Si vous retirez un module SFP, suivez ces étapes :

Étape 1 Fixez un bracelet antistatique à votre poignet et au connecteur de mise à la terre antistatique ou à une surface métallique nue de votre châssis.

Étape 2 Retirez du connecteur du module SFP le câble à fibre optique du réseau ou le câble en cuivre du réseau. Pour les modules SFP optiques, replacez immédiatement les bouchons protecteurs dans les logements optiques du module SFP et les connecteurs LC de câble à fibre optique.

Conseil Pour le raccordement des câbles à fibre optique, notez le connecteur correspondant à la transmission (TX) et celui pour la réception (RX).

Étape 3 Libérez et retirez le module SFP du connecteur, tel qu'indiqué dans les Figure 10, Figure 11 et Figure 12.

•Si le module SFP comporte un volet de verrouillage Mylar, poussez légèrement ce dernier vers le bas jusqu'à ce que l'émetteur-récepteur se dégage du connecteur, puis retirez le module SFP. Ne tordez ou ne tirez pas sur le volet Mylar au risque de le détacher du module SFP.

Figure 10 Retrait d'un module SFP équipé d'un volet Mylar

•Si le module SFP dispose d'une commande de verrouillage, appuyez légèrement sur cette dernière, à l'avant du module SFP, jusqu'à ce qu'un clic se produise et que le mécanisme de verrouillage libère le module SFP du connecteur. Tenez la commande entre le pouce et l'index, et retirez doucement le module SFP de son logement.

Figure 11 Retrait d'un module SFP équipé d'une commande de verrouillage.

•Si le module SFP dispose d'un crochet de verrouillage, tirez-le vers vous et vers le bas pour éjecter le module SFP du connecteur. Si le crochet est bloqué et que vous ne pouvez pas utiliser votre index pour l'ouvrir, employez un petit tournevis à lame plate ou un long instrument étroit pour l'ouvrir. Saisissez le module SFP entre le pouce et l'index et retirez-le du connecteur avec précaution.

Figure 12 Retrait d'un module SFP équipé d'un crochet de verrouillage

Étape 4 Placez le module SFP retiré dans un sac antistatique ou conservez-le dans un environnement de protection.

Spécifications de normes et de conformité pour les SFP DWDM

Cette section fournit des informations de conformité pour le SFP DWDM.

Conformité FCC de classe A

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un périphérique numérique de classe A en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles susceptibles de se produire, lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de causer du brouillage nuisible, auquel cas les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs propres frais.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, elles étaient probablement provoquées par l'équipement Cisco ou par l'un de ses périphériques. Si l'équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer de remédier au problème :

•Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

•Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre de la télévision ou de la radio.

•Éloignez davantage l'équipement de la télévision ou de la radio.

•Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui de la télévision ou de la radio. (En d'autres termes, assurez-vous que l'équipement et la télévision ou la radio sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.)

Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation de Cisco Systems peut entraîner l'annulation de l'agrément FCC et rendre caduque l'autorisation d'utiliser ce produit.

Conformité du laser de classe 1

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites du laser de classe 1 pour les spécifications IEC60825, EN60825 et 21CFR1040.

Consignes de sécurité traduites

Cette section répète dans plusieurs langues les mises en garde de base qui apparaissent dans ce document.

Énoncé 1008 : Produit laser de classe 1

Warning

Class 1 laser product.

Waarschuwing

Klasse-1 laser produkt.

Varoitus

Luokan 1 lasertuote.

Attention

Produit laser de classe 1.

Warnung

Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza

Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel

Laserprodukt av klasse 1.

Aviso

Produto laser de classe 1.

¡Advertencia!

Producto láser Clase I.

Varning!

Laserprodukt av klass 1.

Aviso

Produto a laser de classe 1.

Advarsel

Klasse 1 laserprodukt.

Énoncé 1014 : Rayonnement laser

Warning

Laser radiation is present when the system is open and interlocks bypassed.

Waarschuwing

Laserstraling is aanwezig wanneer het systeem open is en onderlinge vergrendelingen ongedaan zijn gemaakt.

Varoitus

Lasersäteitä järjestelmän ollessa avoinna ja suojalukituksen ohitettuna.

Attention

Production d'un rayonnement laser en position ouverte avec les verrouillages désactivés.

Warnung

Laserstrahlung in geöffnetem Zustand oder bei deaktivierter Verriegelung.

Figyelem!

A rendszer burkolatának eltávolítása és a védõkapcsolók kiiktatása esetén lézersugárzás van jelen.

Avvertenza

Emissione di radiazioni laser quando il sistema è aperto e i dispositivi di blocco sono disattivati.

Advarsel

Laserstråling er til stede når enheten er åpen og låsemekanismene er omgått.

Aviso

Radiação presente quando o sistema estiver aberto e os bloqueios estiverem desviados.

¡Advertencia!

Radiación láser presente si el sistema está abierto y con los enclavamientos desirados.

Varning!

Laserstrålning pågår när enheten är öppen och förregleringen är förbikopplad.

Énoncé 1030 : Installation des équipements

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.

Waarschuwing

Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, vervangen of hersteld door bevoegd geschoold personeel.

Varoitus

Tämän laitteen saa asentaa, vaihtaa tai huoltaa ainoastaan koulutettu ja laitteen tunteva henkilökunta.

Attention

Il est vivement recommandé de confier l'installation, le remplacement et la maintenance de ces équipements à des personnels qualifiés et expérimentés.

Warnung

Das Installieren, Ersetzen oder Bedienen dieser Ausrüstung sollte nur geschultem, qualifiziertem Personal gestattet werden.

Avvertenza

Questo apparato può essere installato, sostituito o mantenuto unicamente da un personale competente.

Advarsel

Bare opplært og kvalifisert personell skal foreta installasjoner, utskiftninger eller service på dette utstyret.

Aviso

Apenas pessoal treinado e qualificado deve ser autorizado a instalar, substituir ou fazer a revisão deste equipamento.

¡Advertencia!

Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo.

Varning!

Endast utbildad och kvalificerad personal bör få tillåtelse att installera, byta ut eller reparera denna utrustning.

Aviso

Somente uma equipe treinada e qualificada tem permissão para instalar, substituir ou dar manutenção a este equipamento.

Advarsel

Kun uddannede personer må installere, udskifte komponenter i eller servicere dette udstyr.

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir de la documentation, sur l'envoi d'une demande de service et sur la collecte de renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel What’s New in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1110R)

Copyright © 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.