Table des matières

TL1 de Cisco ONS SDH pour les débutants, version 9.2

Qu'est-ce que TL1 ?

Types et exemples de messages TL1

Connexion à TL1

Lancement de CTC et ouverture d'une session TL1

Ouverture d'une session TL1 avec Telnet

Utilisation d'une interface Craft pour ouvrir une session TL1 (Cisco ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 ou ONS 15454 M6)

Utilisation d'une interface Craft pour ouvrir une session TL1 (ONS 15310 MA SDH de Cisco)

Identification à TL1

Catégories et actions des commandes

Commandes de base

CHG-EQPT

DLT-EQPT

ED-STM4

ENT-EQPT

INIT-SYS

RMV-EQPT

RST-EQPT

RTRV-STM4

RTRV-ALM-STM4

RTRV-COND-STM4

RTRV-ALM-ALL

RTRV-COND-ALL

RTRV-EQPT

RTRV-NE-GEN

RTRV-PM-STM4

RTRV-TH-STM4

OPR-LPBK-STM4

RLS-LPBK-STM4

Déconnexion de TL1

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Guide de démarrage rapide

TL1 de Cisco ONS SDH pour les débutants, version 9.2

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6.

1 Qu'est-ce que TL1 ?

Transaction Language 1 (TL1) est un ensemble d'instructions basées sur ASCII (American Standard Code for Information Interchange, code ASCII) ou des messages, qu'un système d'assistance à l'exploitation (OSS) utilise pour gérer un élément du réseau (NE) et ses ressources. TL1 fournit un ensemble standard de messages qui peuvent être utilisés pour communiquer entre les systèmes d'exploitation et les NE, ainsi qu'entre le personnel et les NE.

2 Types et exemples de messages TL1

Il existe deux principaux types de messages TL1 définis de façon standard : commandes ou réponses et messages autonomes.

1. Commandes ou réponses. Elles sont déclenchées par un utilisateur et comportent deux parties : une demande au NE afin de définir ou d'obtenir des informations et une réponse du NE contenant l'exécution ou les codes d'état et les informations requises. Une requête ou des messages d'entrée sont utilisés pour fournir les parties de requête de messages de commande au NE. Les messages de commande sont souvent appelés « messages de commande ou de réponse », la partie de requête étant un message d'entrée (OSS au NE) et la partie de réponse un message de sortie (NE à OSS).

a. Définition des informations. Les types de messages les plus simples sont ceux qui définissent les informations ou demandent au NE d'effectuer une action et renvoient un seul résultat sans données dans la réponse :

Exemple : ENT-CRS-<VC_PATH> pour créer une interconnexion VC

b. Obtention d'informations. Certaines commandes TL1 obtiennent des informations ou demandent au NE de renvoyer des informations.

Exemple : RTRV-ALM-ALL pour afficher l'état actuel de toutes les conditions d'alarme actives

c. Message de réponse. La partie réponse du message de commande est en corrélation avec un message de requête donné. Si une commande fonctionne, le NE envoie un message de réponse contenant le code COMPLD.

Exemple :

SV192-DATA-461 2003-08-05 10:35:17

M 123 COMPLD

;

Si une commande échoue, le NE envoie une réponse d'erreur qui inclut le code DENY et qui peut contenir un message d'erreur.

Exemple :

sv192-DATA-461 2003-08-05 10:35:17

M 123 DENY;

La liste suivante présente les réponses standard :

COMPLD : terminé

DENY : la commande TL1 a échoué

PRTL : la réponse a fonctionné partiellement. L'action demandée peut être effectuée pour certaines des technologies spécifiées mais pas pour toutes.

RTRV : La réponse a fonctionné mais elle est longue et donc renvoyée en plusieurs parties. Chaque partie a un code de réponse RTRV, mais la réponse finale a un code de réponse COMPLD.

d. Accusés de réception.Les réponses peuvent également contenir des accusés de réception intermédiaires. Les messages brefs qui informent l'utilisateur de l'état d'une commande donnée sont appelés « accusés de réception ». Lorsqu'une commande a été envoyée au NE et que le NE aura besoin de plus de deux secondes pour répondre, le NE envoie un accusé de réception qui sera suivi ultérieurement d'une réponse complète. Cisco ONS 15310-MA SDH, ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 et ONS 15454 M6 prennent uniquement en charge la réponse IP.

Exemple : IP 123

>

La liste suivante affiche les codes standard d'accusé de réception :

IP : en cours

2. Événements autonomes.Ces messages sont utilisés pour signaler des alarmes, des modifications de configuration ou des modifications de conditions. La plupart de ces messages, comme ceux relatifs aux conditions d'alarme, sont spontanément déclenchés par le NE, sans aucune intervention. D'autres messages, comme ceux relatifs aux rapports des états de condition périodique ou aux valeurs des données de performance, sont planifiés par l'utilisateur NE via d'autres commandes. Étant donné que les messages autonomes ne sont pas délivrés au NE, ils ne comportent ni formats ni exemples d'entrée.

Exemple : REPT-ALM

Pour obtenir des informations sur des commandes spécifiques et la syntaxe des messages autonomes, consultez le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH.

3 Connexion à TL1

La première chose à faire lorsque vous utilisez TL1 est de vous y connecter. Vous ne devez vous connecter à TL1 qu'une seule fois par session. Une session est un ensemble de transactions de communication relié entre au moins deux périphériques réseau. Il existe trois façons de se connecter à TL1 : via le CTC, Telnet ou l'interface Craft. Effectuez l'une des procédures suivantes pour vous connecter à TL1.

Lancement de CTC et ouverture d'une session TL1

Étape 1 Depuis votre PC connecté à l'ONS 15310-MA SDH, ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 ou ONS 15454 M6, lancez Netscape Navigator ou Internet Explorer.

Étape 2 Saisissez l'adresse IP du nœud avec lequel vous voulez communiquer dans le champ d'adresse Web (URL) de Netscape ou d'Internet Explorer.

Étape 3 Connectez-vous au CTC. L'adresse IP de la barre de titre doit correspondre à l'adresse IP du nœud saisie à l'Étape 2.

Étape 4 Une fois connecté au CTC, il existe deux manières d'ouvrir une session TL1 :

•Dans Outils, cliquez sur Ouvrir une connexion TL1 ou

•Cliquez sur le bouton Ouvrir une connexion TL1 dans la barre d'outils.

Étape 5 Dans la boîte de dialogue Sélectionner nœud, choisissez le nœud avec lequel vous souhaitez communiquer.

Étape 6 Cliquez sur OK.

Une fenêtre de l'interface TL1 s'ouvre. Il existe trois sous-fenêtres dans la fenêtre de l'interface TL1 : Historique des requêtes, Journal des messages ou Journal résumé et Requête TL1. Saisissez les commandes dans la fenêtre Requête TL1. Vous verrez des réponses dans la fenêtre Journal des messages. La fenêtre Historique des requêtes vous permet de rappeler les commandes précédentes en cliquant deux fois dessus.

Étape 7 Vérifiez que le bouton Se connecter est sélectionné (grisé).

Étape 8 Vous êtes prêt à vous identifier à TL1. Suivez les étapes de la "Identification à TL1" section.

Ouverture d'une session TL1 avec Telnet

Pour communiquer avec le NE ONS à l'aide des commandes TL1 via une session Telnet avec une interface Craft ou une connexion LAN, vous avez le choix entre deux ports :

•Le numéro de port 3083 est un port Telnet qui utilise le protocole Telnet et les séquences d'échappement associées à Telnet.

•Le numéro de port 2361 est pris en charge pour assurer la rétrocompatibilité avec les versions précédentes et a le même comportement que le port 3083 (port Telnet). Utilisez la procédure suivante avec des PC fonctionnant avec des systèmes d'exploitation Windows.

Remarque Le numéro de port 3082 est un port TCP/IP brut ; ce n'est pas un port interactif et il n'est pas recommandé pour une utilisation en tant que port alternatif Telnet.

Étape 1 À l'invite du DOS, entrez cmd et appuyez sur Entrée. (Les mêmes étapes peuvent également être effectuées à partir d'une invite Unix).

Étape 2 À l'invite du DOS, entrez :

TELNET <Adresse IP du nœud ou nom (NAME) du nœud> <Numéro du port (PORT)> et appuyez sur Entrée.

L'adresse IP du nœud ou le nom du nœud font référence à l'adresse IP ou au nom du nœud avec lequel vous souhaitez communiquer. Le numéro de port est le port (2361 ou 3083) pour lequel les commandes TL1 sont comprises. Si la connexion est établie, un écran affiche une invite.

Étape 3 Vous êtes prêt à vous identifier à TL1. Suivez les étapes de la "Identification à TL1" section.

Utilisation d'une interface Craft pour ouvrir une session TL1 (Cisco ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 ou ONS 15454 M6)

La carte TCC2/TCC2P a deux ports intégrés dans l'interface pour accéder à la plateforme ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 ou ONS 15454 M6. Avec une connexion LAN RJ-45, vous pouvez accéder au système en utilisant une interface de navigateur standard. Dans l'interface du navigateur, vous pouvez effectuer les fonctions Opérations, Administration, Maintenance et Mise en service locale et à distance (OAM&P) et ouvrir une fenêtre d'émulation VT100 pour entrer des commandes TL1. Si un navigateur n'est pas disponible, vous pouvez accéder au système à l'aide d'un port EIA/TIA-232 à neuf broches. Le port EIA/TIA-232 prend en charge l'émulation d'un VT100, qui permet de saisir directement des commandes TL1 sans navigateur.

Étape 1 Connectez le câble série au port EIA/TIA-232 sur la carte TCC2/TCC2P active.

Étape 2 Configurez ainsi le logiciel d'émulation terminal (Hyperterminal) :

a. Émulation terminale : vt100

b. Bits par seconde : 9 600

c. Parité : aucune

d. BITS d'arrêt : 1

e. Contrôle de flux : aucun

Étape 3 Appuyez sur Entrée. Une invite en chevron (>) s'affiche.

Étape 4 Vous êtes prêt à vous identifier à TL1. Suivez les étapes de la "Identification à TL1" section.

Utilisation d'une interface Craft pour ouvrir une session TL1 (ONS 15310 MA SDH de Cisco)

La carte CTX/CTX2500 a deux ports intégrés d'interface pour accéder à la plateforme ONS 15310 MA SDH. Avec une connexion LAN RJ-45, vous pouvez accéder au système en utilisant une interface de navigateur standard. Dans l'interface du navigateur, vous pouvez effectuer les fonctions Opérations, Administration, Maintenance et Mise en service locale et à distance (OAM&P) et ouvrir une fenêtre d'émulation VT100 pour entrer des commandes TL1. Si un navigateur n'est pas disponible, vous pouvez accéder au système à l'aide d'un port EIA/TIA-232 à neuf broches. Le port EIA/TIA-232 prend en charge l'émulation d'un VT100, qui permet d'entrer directement des commandes TL1 sans navigateur.

Étape 1 Connectez le câble série au port EIA/TIA-232 sur la carte CTX/CTX2500 active.

Étape 2 Configurez ainsi le logiciel d'émulation terminal (hyperterminal) :

a. Émulation terminale : vt100

b. Bits par seconde : 9 600

c. Parité : aucune

d. BITS d'arrêt : 1

e. Contrôle de flux : aucun

Étape 3 Appuyez sur Entrée. Une invite en chevron (>) s'affiche.

Étape 4 Vous êtes prêt à vous identifier à TL1. Suivez les étapes de la "Identification à TL1" section.

4 Identification à TL1

Une fois que vous êtes connecté à TL1, vous devez procéder au TL1 afin de saisir des commandes. Vous ne devez vous connecter à TL1 qu'une seule fois par session.

Étape 1 Saisissez la commande ACT-USER :

Format de saisie :

ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>[::<PID>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•UID est votre ID utilisateur. Il peut compter jusqu'à 10 caractères.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•PID est votre mot de passe. Il peut compter jusqu’à 10 caractères. Les PID sont cryptés et apparaissent sous forme d'astérisque (*).

Exemple de saisie de données :

ACT-USER:PETALUMA:DXT:100::MYPASSWD;

Étape 2 Confirmez la réception d'une réponse COMPLD pour indiquer que la commande a été effectuée avec succès.

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

DXT:2003-01-02 14-04-49,0;

5 Catégories et actions des commandes

Une fois connecté et identifié à TL1, vous êtes prêt à commencer à saisir des commandes et des messages autonomes TL1. Les commandes et les messages autonomes TL1 peuvent être utilisés pour accomplir diverses actions. La détermination de la commande appropriée ou du message autonome dont vous avez besoin commence par l'identification de l'action que vous souhaitez effectuer. La première partie de chaque commande et message autonome permet d'identifier l'action que la commande ou le message autonome effectue, comme indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1 Actions des commandes et des messages autonomes TL1

Commandes ou messages autonomes commençant par

Action (en général)

Exemple de commande

ACT-

Activate

ACT-USER

ALW-

Autoriser

ALW-MSG-ALL

APPLY

Appliquer

APPLY

CANC (message autonome)

Rapport

CANC (signale une session annulée)

CANC-

Annuler

CANC-USER

CHG-

Modifier

CHG-ACCMD-<MOD_TACC>

CLR-

Effacer

CLR-COND-SECU

CONN-

Connecter

CONN-TACC-<MOD_TACC>

COPY-

Copier

COPY-IOSCFG

DISC-

Disconnect

DISC-TACC

DLT-

Supprimer

DLT-MSSPR

ED-

Editer ou modifier

ED-BITS

ENT-

Saisir ou créer

ENT-MSSPR

EX-

Exercer

EX-SW-<OCN_MSSPR>

INH-

Bloquer

INH-MSG-ALL

INIT-

initialiser

INIT-SYS

REPT (message autonome)

Rapport

REPT ALM ENV

RLS-

Libérer

RLS-EXT-CONT

RMV-

Supprimer

RMV-<MOD2>

RST-

Restaurer

RST-<MOD2>

RTRV-

Récupération

RTRV-COND-RING

SCHED-

Programmation

SCHED-PMREPT-<MOD2>

SET-

Set

SET-ATTR-ENV

SW-

Commutateur

SW-DX-EQPT

TST-

Test

TST-INSERRBITS-<MOD2>

Pour déterminer de façon plus approfondie de quelle commande ou de quel message autonome vous avez besoin, identifiez quelle catégorie l'action applique au MS-SPRing et aux interconnexions. Dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH, les commandes et les messages autonomes sont classés par catégorie en fonction de la zone du NE sur laquelle ils agissent. Par exemple, si vous souhaitez créer, modifier ou supprimer une interconnexion, vous trouverez les commandes disponibles dans la catégorie Interconnexions.

Le Tableau 2 présente quelques exemples d'actions, de catégories et de commandes qui concernent les

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6. Pour obtenir une liste complète des catégories, commandes et messages autonomes, consultez le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH.

Tableau 2 Quelques exemples de catégories TL1

Pour

Regardez dans cette catégorie

Commande applicable ou message autonome

Créer un MS-SPRing à 2 ou 4 fibres.

MS-SPRing

ENT-<MOD_RING>

Retirer une interconnexion sur un chemin VC

Interconnexions

DLT-CRS-<PATH>

Définir les attributs du climatiseur

Alarmes et contrôles d'environnement

SET-ATTR-CONT

Retirer une carte du NE

Équipements

DLT-EQPT

Verrouiller l'accès au NE à un utilisateur

Sécurité

INH-USER-SECU

Voir les alarmes sur un BITS

Synchronisation

REPT ALM BITS[1]

Modifier la date sur le NE

système

ED-DAT

Débrancher un chemin/point d'accès test

Dépannage et accès test

DISC-TACC

Effectuer une commutation de la protection SNCP sur un chemin VC

Protection

OPR-PROTNSW-<PATH>

Déclencher un commutateur de protection des SNCP sur un chemin VC

Protection

RLS-PROTNSW-<PATH>

[1] REPT ALM BITS est un message autonome. Les messages autonomes sont déclenchés spontanément par le NE ou planifiés par l'utilisateur des NE via d'autres commandes.

Dans la "Commandes de base" section, il existe différentes commandes répertoriées en détail pour vous aider à vous préparer à utiliser les commandes TL1.

6 Commandes de base

Cette section répertorie les commandes de base pour vous aider à vous préparer. Vous devez être connecté et avoir ouvert une session TL1. Après avoir utilisé une commande, confirmez la réception d'une réponse COMPLD pour indiquer que la commande a été effectuée avec succès.

Remarque Si vous recevez une réponse DENY, vérifiez d'abord la précision de la syntaxe que vous avez entrée. Si vous avez saisi la commande correctement, consultez le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS 15454 SDH pour obtenir plus d'informations sur cette commande spécifique et ses composants.

•Pour effectuer la mise à niveau ou la rétrogradation d'une carte optique en service dans un système, reportez-vous à CHG-EQPT.

•Pour supprimer une carte du NE, reportez-vous à DLT-EQPT.

•Pour modifier les données de configuration sur un port E1, reportez-vous à DLT-EQPT::SLOT-6:1;.

•Pour saisir le type et les attributs de carte pour un logement donné sur un NE, reportez-vous à ENT-EQPT.

•Pour initialiser la carte spécifiée et ses sous-systèmes associés, reportez-vous à INIT-SYS.

•Pour supprimer un équipement de l'état de service et le placer dans la maintenance, reportez-vous à RMV-EQPT.

•Pour équiper un équipement provenant de l'état de maintenance dans l'état de service, reportez-vous à RST-EQPT.

•Pour récupérer des informations de configuration relatives à un port E1, reportez -vous à RTRV-STM4.

•Pour récupérer toutes les alarmes sur un port E1 en particulier, reportez-vous à RTRV-ALM-STM4.

•Pour récupérer toutes les conditions sur un port E1 en particulier, reportez-vous à RTRV-COND-STM4.

•Pour récupérer toutes les alarmes sur un système, reportez -vous à RTRV-ALM-ALL.

•Pour récupérer toutes les conditions sur un système, reportez-vous à RTRV-COND-ALL.

•Pour récupérer toutes les données, l'état et les paramètres du module sur une unité associée de l'équipement, reportez -vous à RTRV-EQPT.

•Pour récupérer tous les attributs généraux sur un système, reportez -vous à RTRV-NE-GEN. .

•Pour récupérer les valeurs réelles de PM sur un port E1, reportez-vous à RTRV-PM-STM4.

•Pour récupérer les seuils en place d'un port E1, reportez-vous à RTRV-TH-STM4.

•Pour créer un rebouclage, reportez-vous à OPR-LPBK-STM4.

•Pour retirer un rebouclage, reportez-vous à RLS-LPBK-STM4 page 35.

Remarque Lorsque vous avez terminé d'utiliser TL1, n'oubliez pas de vous déconnecter. Suivez les étapes de la "Déconnexion de TL1" section pour vous déconnecter.

Pour obtenir la documentation complète sur TL1, consultez le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH et au Guide de référence TL1 de Cisco ONS SDH. Pour un guide de référence rapide sur les commandes, consultez le Guide de référence rapide pour les commandes TL1 de Cisco ONS SDH

CHG-EQPT

Utilisez la commande de l'équipement de modification (CHG-EQPT) pour effectuer une mise à niveau ou une rétrogradation de la carte optique en service.

Format de saisie :

CHG-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<NEW_EQPT_TYPE>:[PPMTYPE=PPMTYPE],[PPMNUM=<PPMNUM>],[PORTNUM=<PORTNUM>],[PORTRATE=<PORTRATE>];

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

CHG-EQPT::SLOT-14:1::MRC-2.5G-12:PPMTYPE=PPM-1,PPMNUM=1,PORTNUM=1,PORTRATE=STM16;

ONS 15310 -MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

CHG-EQPT::SLOT-2:23::E1-63-DS3-E3-3;

DLT-EQPT

Utilisez la commande de l'équipement de suppression (DLT-EQPT) pour retirer une carte du NE. Cette commande permet de supprimer le type et les attributs de la carte saisis pour un emplacement spécifique. Si des installations sont associées, elles sont également supprimées.

La commande DLT-EQPT supprime également un module qui n'est plus utilisé.

Remarque Un module peut uniquement être supprimé si aucun équipement n'est présent ou si l'équipement et ses attributs ne sont pas utilisés et peuvent également être supprimés. Un seul REPT DBCHG sur SHELF{1-8} sera signalé dans ce dernier cas. Le module de contrôle du nœud (le module dont l'ID est 1) ne peut pas être supprimé.

Format de saisie :

DLT-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

DLT-EQPT:SONOMA:SLOT-1:104;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

DLT-EQPT::SLOT-6:1;

ED-STM4

Utilisez la commande Edition STM4 (ED-STM4) pour modifier les données de configuration sur un port STM4. ED-STM4 appartient à la catégorie Ports.

Format de saisie :

ED-STM4:[<TID>]:<AID>:<CTAG>:::[DCC=<DCC>],[AREA=<AREA>],

[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SENDDUS=<SENDDUS>],[PJMON=<PJMON>],[SFBER=<SFBER>],

[SDBER=<SDBER>],[MODE=<MODE>],[SOAK=<SOAK>],[OSPF=<OSPF>],[MSDCC=<MSDCC>],[NAME=<NAME>],[CMDMDE=<CMDMDE>],[EXPTRC=<EXPTRC>],[TRC=<TRC>],

[TRCMODE=<TRCMODEe>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[ADMSSM=<ADMSSM>],

[SENDDUSFF=<SENDDUSFF>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],

[FOREIGNFEND=<FOREIGNFEND>],[FOREIGNIP=<FOREIGNIPADDRESS>],[FREQ=<FREQ>],

[LOSSB=<LOSSB>],[OPRNOMINAL=<OPRNOMINAL>],[OSISDCC=<OSISDCC>],

[OSILDCC=<OSILDCC>],[OSIROUTER=<OSIROUTER>]:[<PST>[,<SST>]];

Remarque Les paramètres associés à OSI ne sont pas pris en charge dans cette version

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•TACC est le numéro de TAP compris entre 0,1 et 999. Lorsque TACC est égal à 0 (zéro), le TAP est supprimé.

•TAPTYPE est le type de point d'accès de test. Les valeurs sont DUAL ou SINGLE.

•SFBER identifie le port SFBER. Les valeurs valides sont 1E-3, 1E-4 or 1E-5.

•SDBER identifie le port SDBER. Les valeurs valides sont 1E-5, 1E-6,...1E-9.

•SOAK- Transition entre la durée d'exposition Locked-AutomaticInService et Unlocked mesuré par intervalles de 15 minutes, de sorte que la valeur 4 se traduit par une durée d'exposition d'une heure. La gamme autorisée est de 0 à 192 intervalles (maximum de 48 heures).

•NAME sélectionne par défaut NULL. Celle-ci peut contenir au maximum 32 caractères.

•CMDMDE est le mode de commande. Les valeurs sont FRCD ou NORM. Par défaut NORM.

•SYNCMSG indique si la messagerie d'état de synchronisation est activée ou désactivée pour l'installation de E1.

•SENDDUS indique que l'installation enverra la valeur de DUS (ne l'utilisez pas pour la synchronisation) en tant que message d'état de synchronisation pour cette installation.

•RETIME indique s'il est nécessaire de rechronométrer.

•ADMSSM est le message d'état de synchronisation d'administration.

•SABIT est la valeur de SABITS pour l'installation.

•PST est l'état principal. Les valeurs sont Unlocked ou Locked.

•SST est l'état secondaire. Les valeurs sont MT ou AINS.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

ED-STM4:PENNGROVE:FAC-4-3:114:::DCC=Y,AREA=10.92.63.1,SYNCMSG=N,SENDDUS=N,

PJMON=48,SFBER=1E-4,SDBER=1E-6,MODE=SINGLESHELF,MUX=E2,SOAK=10,OSPF=Y,

MSDCC=N,NAME="STMPORT",CMDMDE=NORM,EXPTRC="AAA",TRC="AAA",

TRCMODE=MAN,TRCFORMAT=16-BYTE,ADMSSM=G811,SENDDUSFF=N,

AISONLPBK=ALL,FREQ=1550,FOREIGNFEND=N,FOREIGNIP="IPADDRESS":UNLOCKED,

AUTOMATICINSERVICE;

ONS 15310 -MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

ED-STM4:PENNGROVE:STM-4-1-2:114:::DCC=Y,AREA=10.92.63.1,SYNCMSG=N,

SENDDUS=N,SFBER=1E-4,SDBER=1E-6,SOAK=10,OSPF=Y,MSDCC=N,NAME="STMPORT",

CMDMDE=NORM,EXPTRC="AAA",TRC="AAA",TRCMODE=MAN,

TRCFORMAT=16-BYTE,ADMSSM=G811,SENDDUSFF=N,AISONLPBK=ALL:UNLOCKED,

AUTOMATICINSERVICE;

ENT-EQPT

Utilisez la commande de l'équipement d'entrée (ENT-EQPT) pour entrer automatiquement tous les périphériques pris en charge par la carte et attribuer des valeurs par défaut à tous les attributs d'installation et de chemin. La commande d'ENT-EQPT est utilisée pour effectuer la pré-mise en service d'un NE configuré en mode mutli-châssis.

Format de saisie :

ENT-EQPT[:<TID>]:<AID>:<CTAG>::<AIDTYPE>[:PROTID=<PROTID>],[PRTYPE=<PRTYPE>],[RVRTV=<RVRTV>],[RVTM=<RVTM>],[CARDMODE=<CARDMODE>],[PEERID=<PROTID>],[REGENNAME=<REGENNAME>],[CMDMDE=<CMDMDE>],[TRANSMODE=<TRANSMODE>],[RETIME=<RETIME>],[SHELFROLE=<SHELFROLE>],[FRPROLE=<FRPROLE>],[FRPSTATE=<FRPSTATE>],[FRPHOLDOFFTIME=<FRPHOLDOFFTIME>],[CFMSTATE=<CFMSTATE>],[CCTIMER=<CCTIMER>][:];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•AIDTYPE est l'identifiant d'accès.

•PROTID est le nom du groupe de protection. PROTID est une chaîne.

•PRTTYPE est le type de protection.

•RVRTV est le mode de récupération.

•RVTM est le temps de récupération.

•CMDMDE est le mode de carte.

•PEERID indique l'installation de liaison homologue du groupe de régénération sur la carte OTU2-XP. Accès à l'aide de CHAN AID.

•REGENNAME indique le nom d'un groupe de régénération. Applicable uniquement aux cartes avec DWDM, qui prennent en charge le groupe de régénération. REGENNAME est une chaîne. La valeur par défaut est « NULL ».

•RETIME indique la fonctionnalité de Chronométrer pour toutes les installations sur cette carte. S'applique uniquement à la carte DS1/E1-56. Le type de paramètre est ON_OFF (désactiver ou activer un attribut). (Pris en charge par la carte E1-21-DS3-E3-3 et E1-63-DS3-E3-3 pour la plateforme ONS 15310-MA SDH de Cisco).

•FRPROLE indique que le mode de privilégié de la protection rapide par anneaux pour les unités de cartes GE-XP et 10GE-XP impliquées dans un schéma de protection.

•FRPSTATE indique l'état privilégié de la protection par anneaux rapide.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

ENT-EQPT::SLOT-16:48::STM4;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

ENT-EQPT::SLOT-2:86::E1-21-DS3-E3-3;

INIT-SYS

Utilisez la commande du système d'initialisation (INIT-SYS) pour initialiser la carte spécifiée et ses sous-systèmes associés.

Format de saisie :

INIT-SYS:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<PH>[,<CMDMDE=CMDMDE>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•CMDMDE est le mode de carte.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

INIT-SYS:HOTWATER:SLOT-8:201::1,CMDMDE=FRCD;

ONS 15310 -MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

INIT-SYS:HOTWATER:SLOT-1:201::1,CMDMDE=FRCD;

RMV-EQPT

Utilisez la commande Supprimer un équipement (RMV-EQPT) pour supprimer un équipement de l'état de service et le placer dans la maintenance.

Format de saisie :

RMV-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RMV-EQPT:CISCO:SLOT-1:1;

RST-EQPT

Pour équiper un équipement provenant de l'état de maintenance dans l'état de service, utilisez la commande Restaurer un équipement (RST-EQPT).

Format de saisie :

RST-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG est toute la gamme de caractères non vide qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RST-EQPT:CISCO:SLOT-1:1;

RTRV-STM4

Utilisez la commande Récupération STM4 (RTRV-STM4) pour modifier les données de configuration sur un port STM4 pour récupérer les données de configuration sur un port. RTRV-STM4 appartient à la catégorie Ports.

Format de saisie :

RTRV-STM4:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-STM4:TID:FAC-1-1:1234;

ONS 15310 -MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-STM4::STM4-3-2-1:1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:,,[<ROLE>],[<STATUS>]:[RSDCC=<RSDCC>],[AREA=<AREA>],[TMGREF=<TMGREF>],[SYNCMSG=<SYNCMSG>],[SENDDUS=<SENDDUS>],[PJMON=<PJMON>],[SFBER=<SFBER>],

[SDBER=<SDBER>],[WVLEN=<WVLEN>],[UNIC=<UNIC>],[CCID=<CCID>],[SOAK=<SOAK>],

[SOAKLEFT=<SOAKLEFT>],[SSMRCV=<SSMRCV>],[OSPF=<OSPF>],[MSDCC=<MSDCC>],

[NAME=<NAME>],[LBCL=<LBCL>],[OPT=<OPT>],[OPR=<OPR>],[EXPTRC=<EXPTRC>],

[TRC=<TRC>],[TRCMODE=<TRCMODE>],[TRCFORMAT=<TRCFORMAT>],[ADMSSM=<ADMSSM>], [SENDDUSFF=<SENDDUSFF>],[AISONLPBK=<AISONLPBK>],[FREQ=<FREQ>], [LOSSB=<LOSSB>],[FOREIGNFEND=<FOREIGNFEND>],

[FOREIGNIPADDRESS=<FOREIGNIPADDRESS>],<PSTPSTQ>,[<SSTQ>]”

;

•AID est l'identifiant d'accès utilisé pour indiquer le logement et port.

•ROLE est le rôle du port STM.

•STATUS indique l'état.

•RSDCC indique si la section DCC (RS-DCC) de régénérateur doit être utilisée.

•AREA est l'ID du domaine Se voit uniquement si le DCC est activé.

•TMGREF est la terminaison à utiliser, qu'elle soit principale ou secondaire. Identifie si un port STM a une référence de temporisation. Par défaut N.

•SYNCMSG est le message d'état de synchronisation.

•SENDDUS indique que l'installation enverra la valeur de DUS (ne l'utilisez pas pour la synchronisation) avec le modèle 0x0f bit en tant que message d'état de synchronisation pour cette installation. Par défaut N.

•PJMON identifie un port STM PJMON. La valeur par défaut est 0.

•SFBER est le seuil d'échec du signal du port STM. Par défaut 1E-4.

•SDBER est le seuil de dégradation du signal du port STM. Par défaut 1E-7.

•MODE est le mode du port STM.

•WVLEN est la longueur d'ondes du port STM, exprimée en nanomètres.

•RINGID est l'ID RING MS-SPRing avec lequel le port est connecté.

•MSSPRTYPE est le type MS-SPRing avec lequel le port est connecté.

•MUX est l'octet d'extension de MS-SPRing.

•SOAK est la durée d'exposition de la transition entre Locked-AutomaticInService et Unlocked, mesuré par intervalles de 15 minutes.

•SOAKLEFT est le temps restant entre la durée d'exposition de la transition Locked-AutomaticInService et Unlocked mesuré par intervalles d'une minute.

•SSMRCV affiche la qualité de port individuel.

•OSPF est la découverte OSPF (Open Shortest Path First).

•MS-DCC est la connexion DCC de la ligne au port.

•NAME est le nom de port.

•LBCL affiche la valeur actuelle du courant laser.

•OPT illustre la valeur actuelle de la puissance optique transmise.

•OPR est la puissance optique reçue.

•EXPTRC est le contenu attendu du suivi de chemin.

•TRC le message de suivi de chemin à transmettre. TRC est une chaîne.

•TRCMODE mode du suivi du chemin. Applicable uniquement aux chemins de niveau VC dans SDH (VCn). Par défaut mode OFF. Le type de paramètre est TRCMODE (mode du suivi).

•TRCFORMAT est la taille des messages du suivi. Le type de paramètre est TRCFORMAT, qui est le format du suivi.

•ADMSSM est la valeur sélectionnable de SSM. Uniquement affichée lorsqu'un module SSM est désactivé. Le type de paramètre est SYNC_CLOCK_REF_QUALITY_LEVEL, qui est le niveau de qualité du générateur de signaux d'horloge pour le SDH.

•SENDDUSFF indique que l'installation enverra la valeur DUS au format 0xff en tant que message d'état de synchronisation pour cette installation. Par défaut N. Le type de paramètre est ON_OFF (désactiver ou activer un attribut).

•AISONLPBK est le type de paramètre AIS_ON_LPBK, qui indique si l'AIS doit être envoyé sur le rebouclage.

•FREQ est le type de paramètre OPTICAL_WLEN, qui est la longueur d'onde optique.

•LOSSB est le type de paramètre REACH, qui est la valeur de portée.

•FOREIGNFEND indique si le NE sur le DCC est un NE étranger. Le type de paramètre est ON_OFF (désactiver ou activer un attribut).

•FOREIGNIP est l'adresse IP du NE sur le DCC. Uniquement si FOREIGNFEND est Y. OREIGNIP est une chaîne.

•PSTPSTQ est l'état administratif au format de PST_PSTQ. Le type de paramètre est PST_PSTQ, qui est l'état de service de l'entité décrite par le PST et le PSTQ.

•SSTQ est l'état secondaire de l'entité. Le type de paramètre est SST, qui fournit des informations supplémentaires relatives à PST et PSTQ.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“FAC-6-1:,,WORK,ACT:RSDCC=Y,AREA=10.92.63.1,TMGREF=N,SYNCMSG=N,SENDDUS=N, PJMON=48,SFBER=1E-4,SDBER=1E-6,MODE=SINGLESHELF,WVLEN=1310.00,RINGID=43, MSSPRTYPE=WESTWORK,MUX=E2,UNIC=Y,CCID=8,NBRIX=2,SOAK=52, SOAKLEFT=12-25,SSMRCV=STU_SDH,OSPF=Y,MSDCC=Y,NAME=\“STM PORT\”, LBCL=10.0,OPT=10.0,OPR=10.0, EXPTRC=“AAA”,TRC=“AAA”,TRCMODE=MAN, TRCFORMAT=16-BYTE,ADMSSM=G811, SENDDUSFF=N, AISONLPBK=AIS_ON_LPBK_ALL,FREQ=1550,LOSSB=LR-1,FOREIGNFEND=Y, FOREIGNIPADDRESS=10.92.63.44,UNLOCKED-DISABLED,AUTOMATICINSERVICE”;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

"STM4-3-2-1:,,,:DCC=N,TMGREF=N,SYNCMSG=Y,SENDDUS=N,PJMON=0,SFBER=1E-4,SDBER=1E-7,MODE=SDH,MUX=K3,UNIC=N,SOAK=32,SOAKLEFT=NOT-STARTED,SSMRCV=STU,MSDCC=N,TRCMODE=OFF,TRCFORMAT=16-BYTE,SENDDUSFF=N,AISONLPBK=ALL,FREQ=USE-TWL1,LOSSB=AUTOPROV:unlocked-disabled,automaticInService".

jns-node-247 2008-07-28 05:03:09

M 18 COMPLD

“STM4-3-2-1:,,,:DCC=N,TMGREF=N,SYNCMSG=Y,SENDDUS=N,PJMON=0,SFBER=1E-4,

SDBER=1E-6,MODE=SDH,UNIC=N,SOAK=32,SSMRCV=STU,MSDCC=N,LBCL=15.616,

OPT=-11.884,OPR=-12.628,TRCMODE=OFF,TRCFORMAT=16-BYTE,SENDDUSFF=N,

AISONLPBK=ALL,FREQ=1310,LOSSB=S1,OSISDCC=N,OSILDCC=N,:unlocked-enabled,”

RTRV-ALM-STM4

Utilisez la commande Alarme de récupération STM4 (RTRV-ALM-STM4) pour récupérer toutes les alarmes sur un port STM4 spécifique. La commande RTRV-ALM-STM4 est répertoriée comme RTRV-ALM-<MOD2ALM> dans le

Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. RTRV-ALM-STM4 appartient à la catégorie par défaut.

Format de saisie :

RTRV-ALM-<MOD2ALM>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<CONDTYPE>],

[<SRVEFF>][<LOCN>],[<DIRN>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•CONDTYPE est la condition d'alarme.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•LOCN est l'emplacement.

•DIRN est la direction du port. Elle peut être Farend ou Nearend.

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-ALM-STM4:ELDRIDGE:FAC-5-1:225::MN,SD,SA;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-ALM-STM4::STM4-3-2-1:1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,[<OCRDAT>],[<OCRTM>],

[<LOCN>],[<DIRN>]:[<DESC>]”

;

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•CONDTYPE est le type d'état de l'alarme.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•OCRDAT est la date à laquelle l'événement ou la violation spécifique se sont produits.

•OCRTM est la date à laquelle l'événement ou la violation spécifique se sont produits.

•LOCN est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•DIRECTION est la direction d'extraction du nombre de PM.

•DESC est une description de condition.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“FAC-5-1,STM4:MJ,SD,SA,09-05,12-30-20,,:\“BER AT SIGNAL DEGRADE LEVEL\”,”;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

"STM4-3-2-1,STM4:MN,LOS,SA,10-25,03-07-26,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\",";

RTRV-COND-STM4

Utilisez la commande Récupération de la condition STM4 (RTRV-COND-STM4) pour récupérer toutes les conditions sur un port STM4 spécifique. La commande RTRV-COND-STM4 est répertoriée comme RTRV-COND-<MOD2ALM> dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. RTRV-COND-STM4 appartient à la catégorie par défaut.

Format de saisie :

RTRV-COND-<MOD2ALM>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<TYPEREQ>],[<LOCN>],[<DIRN>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•TYPEREQ est le type de condition à récupérer. Une valeur nulle équivaut à ALL.

•LOCN est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•DIRECTION est la direction d'extraction du nombre de PM.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-COND-STM4:TID:FAC-2-1:229::LOS;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-COND-STM4::STM4-3-2-1:1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],[<OCRTM>],

<LOCN>,<DIRECTION>,[<DESC>]”;

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•TYPEREP est la condition en elle-même.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•OCRDAT est une date (facultatif).

•OCRTM est une heure (facultatif).

•LOCN est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•DIRECTION est la direction d'extraction du nombre de PM.

•DESC est une description de condition.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“STM4-3-2-1,STM4:MN,LOS,SA,10-25,03-07-26,NEND,RCV,\"Loss Of Signal\””

;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

"STM4-3-2-1,STM4:MN,LOS,SA,10-25,03-07-26,NEND,RCV,\"Loss Of Signal\""

"STM4-3-2-1,STM4:NR,TX-AIS,NSA,10-25,03-07-26,NEND,TRMT,\"Alarm Indication Signal in TX\""

RTRV-ALM-ALL

Utilisez la commande RTRV-ALM-ALL pour récupérer toutes les alarmes sur le système. RTRV-ALM-ALL appartient à la catégorie par défaut.

Format de saisie :

RTRV-ALM-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>::[<NTFCNCDE>],[<CONDITION>],[<SRVEFF>],

[<LOCN>],[<DIRN>],[,];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID est l'identifiant d'accès.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•CONDTYPE est le type d'état de l'alarme.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•LOCN est associé à une commande spécifique. Identifie l'emplacement à partir duquel le mode PM doit être récupéré. Le type de paramètre est LOCATION, qui correspond à l'emplacement sur lequel l'action aura lieu.

•DIRN est la direction d'extraction du nombre de PM. Le type de paramètre est DIRECTION, qui correspond aux directions de transmission et de réception.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-ALM-ALL:COTATI:ALL:229::MN,PWRRESTART,NSA,NEND,RCV;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-ALM-ALL:::1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[<AID>],[<AIDTYPE>]:<NTFCNCDE>,<CONDTYPE>,<SRVEFF>,<OCRDAT>,

<OCRTM>,,:[<DESC>],[<AIDDET>]”

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•CONDTYPE est le type d'état de l'alarme.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•OCRDAT est une date (facultatif).

•OCRTM est une heure (facultatif).

•DESC est une description de condition.

•AIDDET est l'identification supplémentaire des équipements.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“SLOT-2,EQPT:MN,PWRRESTART,NSA,08-01,14-25-59,,:\“POWER FAIL RESTART\”,E1-N-14”;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

"SLOT-4,EQPT:CR,BKUPMEMP,SA,10-25,04-02-45,NEND,NA:\"Primary Non-Volatile Backup Memory Failure\",CTX-2500";

RTRV-COND-ALL

Utilisez la commande Récupération de condition all (RTRV-COND-ALL) pour récupérer toutes les conditions sur le système. RTRV-COND-ALL appartient à la catégorie par défaut.

Format de saisie :

RTRV-COND-ALL:[<TID>]:[<AID>]:<CTAG>::[<TYPEREQ>],[<LOCN>],[<DIRN>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID est l'identifiant d'accès.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•TYPEREQ est le type de condition à récupérer. Une valeur nulle équivaut à ALL.

•LOCN indique l'emplacement.

•DIRECTION est la direction de PM par rapport à l'entité identifiée par l'AID.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-COND-ALL:TID::229::LOS;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-COND-ALL:::1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD “<AID>,[<AIDTYPE>]:[<NTFCNCDE>],<TYPEREP>,[<SRVEFF>],[<OCRDAT>],[<OCRTM>],

[<LOCN>],[<DIRN>],[<DESC>]”;

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•NTFCNCDE est le code de notification à 2 caractères. Les valeurs sont CL (effacée), CR (critique), MJ (majeure), MN (mineure), NA (non générée) et NR (non signalée).

•TYPEREP est la condition en elle-même.

•SRVEFF est l'effet sur le service engendré par l'état de l'alarme. Les valeurs sont NSA (sans conséquence sur le service) ou SA (conséquence sur le service).

•OCRDAT est une date (facultatif).

•OCRTM est une heure (facultatif).

•LOCN indique l'emplacement.

•DIRECTION est la direction de PM par rapport à l'entité identifiée par l'AID.

•DESC est une description de condition.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“FAC-2-1,STM1:CR,LOS,SA,01-01,16-02-15,,,\“LOS OF SIGNAL\””

;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

"BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,10-25,02-57-50,NEND,RCV,\"Loss Of Signal\""

RTRV-EQPT

Utilisez la commande Equipement de récupération (RTRV-EQPT) pour récupérer des données, l'état et les paramètres du module associés à une unité d'équipement.

Format de saisie :

RTRV-EQPT:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-EQPT:MIRABEL:SLOT-12:230;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-EQPT:MIRABEL:SLOT-1:230;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>:<AIDTYPE>,<EQUIP>,[<ROLE>],[<STATUS>]:[<PROTID>],[<PRTYPE>],[<RVRTV>],[<RVTM>],[<CARDNAME>],[<IOSCFG>],[<CARDMODE>],[<PEERID>],[<REGENNAME>],[<PEERNAME>],[<TRANSMODE>],[<RETIME>],[<SHELFROLE>],[<FRPROLE>],[<FRPSTATE>],[<FRPHOLDOFFTIME>],[<ADMINCVLAN>],[<ADMINSVLAN>],[<CFMSTATE>],[<CCTIMER>]:<PST>,[<SST>]”;

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•ÉQUIP indique si l'équipement est physiquement présent.

•ROLE identifie le rôle du port dans un schéma de protection de câble Y. Le type de paramètre est SIDE, qui est le rôle que l'unité joue dans le groupe de protection.

•STATUS indique un état. L'état de la carte SDH est illustré à son niveau de la carte.

•PROTID indique le nom du groupe de protection. PROTID est une chaîne.

•PRTYPE identifie les valeurs de type de groupe de protection.

•RVTM indique le temps de retour. RVTM ne peut pas être établi lorsque RVRTV est N. S'applique uniquement à SNCP. Le type de paramètre est REVERTIVE_TIME (temps de renvoi).

•CARDNAME le nom de fabrication de la carte lorsqu'il est différent de l'EQUIPMENT_TYPE.

•IOSCFG affiche les informations sur le fichier de configuration de démarrage IOS pour la carte de la gamme de ML.

•CARDMODE indique le mode de la carte. Le mode de carte concerne les cartes qui ont des fonctionnalités multiples. Par exemple, la carte ML-Gamme peut fonctionner en deux modes : Mode Mapper linéaire et mode L2/L3.

•PEERID indique l'installation de liaison homologue du groupe de régénération sur la carte OTU2-XP.

•REGENNAME indique le nom d'un groupe de régénération. Applicable uniquement aux cartes avec DWDM, qui prennent en charge le groupe de régénération.

•PEERNAME est le nom du groupe homologue UCD.

•TRANSMODE indique le mode de transition.

•RETIME indique la fonctionnalité de Chronométrer pour toutes les installations sur cette carte.

•SHELFROLE est le rôle du module dans le cadre du nœud.

•FRPROLE indique que le mode privilégié de protection rapide par anneaux permettent le mode pour les unités de cartes GE-XP ou 10GE-XP impliquées dans un schéma de protection.

•FRPSTATE indique l'état privilégié de la protection par anneaux rapide.

•FRPHOLDOFFTIME indique la valeur d'attente du délai. La protection ne commence pas tant que l'attente n'a pas expiré.

•ADMINCVLAN est un identifiant VLAN du client pour REP.

•ADMINSVLAN est l'identifiant du VLAN du fournisseur d'accès pour le représentant.

•CFMSTATE affiche l'état d'intégrité de liaison.

•CCTIMER est un minuteur du message de contrôle de continuité.

•PSTPSTQ est l'état administratif au format de PST_PSTQ.

•SSTQ est l'état secondaire de l'entité.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“SLOT-12:E1-42,EQUIP,,ACT:PROTID=SLOT-13,PRTYPE=1-1,RVRTV=Y,RVTM=8.5,CARDNAME=DESCRIPTION,IOSCFG=“IOS CONFIG INFO FOR ML SERIES CARD”,CARDMODE=DWDM-LINE,PEERID=SLOT-1,REGENNAME=“THIS GROUP”,TRANSMODE=SDH,RETIME=Y,SHELFROLE=NC:UNLOCKED-DISABLED,AUTOMATICINSERVICE&UEQ”

;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

"SLOT-1:E1-21-DS3-E3-3,EQUIP,,ACT:CARDNAME=WBE28-BBE3,:UNLOCKED-ENABLED,"

RTRV-NE-GEN

Utilisez la commande générale de récupération du NE (RTRV-NE-GEN) pour récupérer les attributs globaux du NE.

Format de saisie :

RTRV-NE-GEN:[<TID>]::<CTAG>;

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-NE-GEN:CISCO::123;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“[IPADDR=<IPADDR>],[IPMASK=<IPMASK>],[DEFRTR=<DEFRTR>],>],

[IPV6ADDR=<IPV6ADDR>],[IPV6PREFLEN=<IPV6PREFLEN>],

[IPV6DEFRTR=<IPV6DEFRTR>],[IPV6ENABLE=<IPV6ENABLE>],[IIOPPORT=<IIOPPORT>],

[NTP=<NTP>],[ETHIPADDR=<ETHIPADDR>],[ETHIPMASK=<ETHIPMASK>],

[NAME=<NAME>],[SWVER=<SWVER>],[LOAD=<LOAD>],[PROTSWVER=<PROTSWVER>],

[PROTLOAD=<PROTLOAD>],[DEFDESC=<DEFDESC>],[PLATFORM=<PLATFORM>],

[SECUMODE=<SECUMODE>],[SUPPRESSIP=<SUPPRESSIP>]”

;

• IPADDR est l'adresse IP du nœud. IPADDR est une chaîne.

• IPMASK est le sous-réseau IP du nœud. IPMASK est une chaîne.

• DEFRTR est le routeur par défaut du nœud. DEFRTR est une chaîne.

• IIOPPORT est le port du nœud IIOP. IIPOOPRT est un entier.

• IPV6 est l'adresse IPv6.

• Le protocole NTP (Network Time Protocol) est l'adresse source de l'horloge du protocole (NTP) de synchronisation du réseau de nœuds. NTP est une chaîne.

• NAME est le nom de l'installation. NAME est une chaîne.

• SWVER est la version du logiciel. SWVER est une chaîne.

• LOAD est la charge. LOAD est une chaîne.

• PROTSWVER est la version du logiciel protégée. PROTSWVER est une chaîne.

• PROTLOAD est la charge protégée. PROTLOAD est une chaîne.

• DEFDESC fournit une description par défaut pour le NE. DEFDESC est une chaîne.

• PLATFORM est la plateforme. PLATFORM est une chaîne.

• SECUMODE est le mode de sécurité du NE. Le type de paramètre est NE_SECURE_MODE, qui est le mode du NE.

• SUPPRESSIP, le type de paramètre est YES_NO, si le mot de passe de l'utilisateur est sur le point d'expirer, si l'utilisateur est connecté au NE ou si l'utilisateur ne peut pas accéder au NE.

• PROXYSRV indique si le serveur proxy est activé ou désactivé.

• FIREWALL indique si le pare-feu est activé ou désactivé.

• AUTOPM est un signal indiquant si le PM autonome relatif aux clients TL1 est activé ou désactivé.

• SERIALPORTECHO indique si l'écho est activé pour les sessions du port série TL1.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

IPADDR=192.168.100.52,IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=192.168.100.1, IPV6ADDR=“[3ffe:0501:0008:0000:0260:97ff:fe40:efab]”,IPV6PREFLEN=64,IPV6DEFRTR=“[3ffe:0501:0008:0000:0260:97ff:fe40:e000]”,IPV6ENABLE=NOIIOPPORT=57970,NTP=192.168.100.52,NAME="NODENAME",SWVER=2.01.03,LOAD=02.13-E09A-08.15,PROTSWVER=2.01.02,

PROTLOAD=02.12-E09A-09.25,DEFDESC=\"NE DEFAULTS FEATURE\",PLATFORM=15454-ANSI,SECUMODE=NORMAL,SUPPRESSIP=YES,PROXYSRV=N,FIREWALL=N,AUTOPM=NO,SERIALPORTECHO=Y,OSIROUTINGMODE=ES,OSIL1BUFSIZE=512,OSIL2BUFSIZE=512”;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

ONS-15310SDH-247 2008-03-07 05:18:40

M 4 COMPLD

"IPADDR=10.76.148.247,IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.76.148.1,IPV6ENABLE=N,IIOPPORT=57790,NAME=\"ons-15320sdh-247\",SWVER=9.00.00,LOAD=09.00-008C-05.19,PROTSWVER=9.00.00,PROTLOAD=09.00-008B-29.16,DEFDESC=\"FactoryDefaults\",PLATFORM=15310MASDH,SECUMODE=NORMAL,SUPPRESSIP=NO,MODE=SINGLESHELF,AUTOPM=NO,

SERIALPORTECHO=Y,OSIROUTINGMODE=ES,NET=39840F8000000000000000000000059B12AE4000"

;

RTRV-PM-STM4

Utilisez la commande Surveillance des performances de récupération STM4 (RTRV-PM-STM4) pour récupérer les valeurs de surveillance des performances réelles sur un port STM4. La commande RTRV-PM-STM4 est répertoriée comme RTRV-PM-<MOD2> dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. RTRV-PM-STM4 appartient à la catégorie Performance.

Format de saisie :

RTRV-PM-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>],[<MONLEV>],[<lSTM>],

[<DIRECTION>],[<TMPER>],[<DATE>],[<TIME>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•MONTYPE est un type surveillé. Une valeur nulle équivaut à ALL.

•MONLEV indique le niveau distinctif pour le paramètre surveillé requis. MONLEV est au format de LEVEL-DIRN où LEVEL est la valeur mesurée du paramètre surveillé (MONVAL) et DIRN est le type de DIRN. Une valeur nulle sélectionne par défaut 1-UP, ce qui signifie qu'il affiche uniquement les valeurs 1 et supérieures.

•lSTM est l'emplacement associé à une commande spécifique en reference à l'entité identifiée par l'AID. Les valeurs sont FEND et NEND. Une valeur nulle sélectionne par défaut NEND.

•DIRECTION est la direction de PM par rapport à l'entité identifiée par l'AID. DIRN sélectionne par défaut ALL, ce qui signifie que la commande récupère tous les registres indépendamment de la direction de PM. Les valeurs sont BTH (les deux), RCV (réception) et TRMT (transmission).

•TMPER est la période d'accumulation pour les informations de PM. Une valeur nulle sélectionne par défaut 15-MIN.

•DATE est la date de début de PM ou la période du registre de stockage spécifiée dans TMPER. DATE est au format MM-DD où MM (mois de l'année) s'étend de 1 à 12 et DD (jour du mois) s'étend de 1 à 31. Une valeur nulle sélectionne par défaut la date actuelle.

•TIME est l'heure de début de PM ou la période du registre de stockage spécifiée dans TMPER. TIME est au format HH-MM où HH (heure du jour) s'étend de 0 à 23 et MM (minute) s'étend de 0 à 59. Une valeur nulle sélectionne par défaut l'heure actuelle (HH-MM).

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-PM-STM4:TID:FAC-2-1:123::CVL,10-UP,NEND,RCV,15-MIN,04-11,12-45;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-PM-STM4::STM4-3-2-1:1::USAP,,NEND,TRMT;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,<MONVAL>,[<VLDTY>],[<lSTM>],

[<DIRECTION>],[<TMPER>],[<MONDAT>],[<MONTM>]”

;

•AID affiche le port en question.

•AIDTYPE affiche le type du port.

•MONTYPE affiche le type du seuil.

•MONVAL affiche la valeur.

•VLDTY indique si une valeur de PM complète a été retournée.

•lSTM est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•DIRECTION est la direction.

•TMPER est la période d'accumulation.

•MONDAT est la date.

•MONTM est l'heure.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“FAC-2-1,STM4-N-14:CVL,21,COMPL,NEND,RCV,15-MIN,04-11,12-45”;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

TID-000 1998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“STM4-3-2-1,STM4-N-14:CVL,21,COMPL,NEND,RCV,15-MIN,04-11,12-45”;

RTRV-TH-STM4

Utilisez la commande Récupération de seuils STM4 (RTRV-TH-STM4) pour récupérer les seuils en place pour un port STM4. La commande RTRV-TH-STM4 est répertoriée comme RTRV-TH-<MOD2> dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. RTRV-TH-STM4 appartient à la catégorie Performance.

Format de saisie :

RTRV-TH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>],[<lSTM>],<TMPER>[::];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•MONTYPE est un type surveillé. Une valeur nulle équivaut à ALL.

•lSTM est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•TMPER indique la période d'accumulation. Une valeur nulle sélectionne par défaut 15-MIN.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RTRV-TH-STM4:CISCO:FAC-1-3:1234::CVL,NEND,15-MIN;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RTRV-TH-STM4::STM4-3-2-1:1;

Format de réponse :

SID DATE TIME

M CTAG COMPLD

“<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,[<lSTM>],,<THLEV>,[<TMPER>]”

;

•AID est l'identifiant d'accès ALL.

•AIDTYPE spécifie le type d'AID.

•MONTYPE indique le type surveillé.

•lSTM est l'emplacement associé à une commande spécifique.

•THLEV est la valeur du seuil.

•TMPER est la période d'accumulation pour les informations de PM.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de réponse :

TID-0001998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“FAC-1-3,STM4:CVL,NEND,,1,15-MIN”

;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de réponse :

TID-0001998-06-20 14:30:00

M 001 COMPLD

“STM4-3-2-1,STM4:CVL,NEND,,1,15-MIN”;

OPR-LPBK-STM4

Utilisez la commande Liaison de fonctionnement (OPR-LPBK-STM4) pour établir un rebouclage. La commande OPR-LPBK-STM4 est répertoriée comme OPR-LPBK-<MOD2> dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. OPR-LPBK-E1 appartient à la catégorie Dépannage et accès test.

Format de saisie :

OPR-LPBK-STM4:PTREYES:FAC-4-1:203::NEND,,,FACILITY;

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•AID indique le logement et le port.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•LOCATION est l'emplacement où l'opération doit être effectuée.

•LPBKTYPE est un type de bouclage et est facultatif. LPBKTYPE peut être CRS, FACILITY, TERMINAL, LINE, PAYLOAD ou FE-CMD-ESF-PAYLOAD.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

OPR-LPBK-STM4:PTREYES:STM4-4-1-2-13:203::NEND,,,FACILITY;

ONS 15310-MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

OPR-LPBK-STM4::STM4-3-2-1:1::NEND,,,FACILITY;

RLS-LPBK-STM4

Utilisez la commande Libération de bouclage (RLS-LPBK-STM4) pour libérer un bouclage. La commande RLS-LPBK-STM4 est répertoriée comme RLS-LPBK-<MOD2> dans le Guide de commandes TL1 de Cisco ONS SDH. STM4 n'est que l'une des options que vous pouvez saisir. RLS-LPBK-STM4 appartient à la catégorie Dépannage et accès test.

Format de saisie :

RLS-LPBK-<MOD2>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::[<LOCATION>],,,[<LPBKTYPE>];

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•SRC est un identifiant d'accès ALL.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

•LOCATION est l'emplacement où l'opération doit être effectuée.

•LPBKTYPE est un type de bouclage et est facultatif. LPBKTYPE peut être FACILITY ou TERMINAL.

Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6

Exemple de saisie de données :

RLS-LPBK-STM4:PTREYES:FAC-4-1-3:203::NEND,,,FACILITY;

ONS 15310 -MA SDH de Cisco

Exemple de saisie de données :

RLS-LPBK-STM4::STM4-3-2-1:1::NEND,,,FACILITY;

7 Déconnexion de TL1

Lorsque vous en avez fini avec TL1, vous devez vous déconnecter de la session. Vous ne devez vous déconnecter de TL1 qu'une seule fois par session.

Étape 1 Si vous vous êtes connecté à TL1 via le CTC de Cisco, vous devez vous déconnecter en appuyant sur le bouton Déconnecter ou en exécutant la commande CANC-USER, tel qu'indiqué dans les étapes suivantes.

Si vous vous êtes connecté à TL1 via l'interface Telnet ou Craft, vous devez vous déconnecter en exécutant la commande CANC-USER.

Format de saisie :

CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;

•TID est le nom du nœud auquel vous souhaitez accéder. Si vous souhaitez uniquement interroger le nœud auquel vous vous êtes connecté, ne remplissez pas le champ TID.

•USERID est l'ID utilisateur. Jusqu'à 10 caractères alphanumériques.

•CTAG désigne toute gamme de caractères non vides qui ne doit pas être unique.

Exemple de saisie de données :

CANC-USER:PETALUMA:DXT:100;

Étape 2 Confirmez la réception d'une réponse COMPLD pour indiquer que la commande a été effectuée avec succès.

Exemple de réponse :

TID001 03-07-22 02:45:12

M 100 COMPLD;

8 Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'obtenir de la documentation, sur l'envoi d'une demande de service et sur la collecte de renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel Quoi de neuf dans la documentation produits de Cisco (What’s New in Cisco Product Documentation), qui présente par ailleurs toute la documentation technique récente et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous à la rubrique Quoi de neuf dans la documentation produits de Cisco (What’s New in Cisco Product Documentation) sous forme de flux RSS et programmez l'envoi direct de contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et à ce jour, Cisco prend en charge la syndication RSS version 2.0.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1110R)

Copyright © 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.