Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Presupposti

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione dei servizi di emulazione di circuito non strutturati (CES) con clock sincrono e PVC (Permanent Virtual Circuit). Servizio non strutturato significa che i PVC utilizzano l'intera larghezza di banda T1/E1. Lo switch ATM non analizza il T1/E1, ma si limita a riprodurre un flusso di bit con clock dalla porta di ricezione alla porta di destinazione. Il servizio sincrono presuppone che gli orologi sincronizzati siano disponibili su entrambe le estremità. Pertanto, nella cella ATM non viene trasportata alcuna informazione relativa alla temporizzazione. È necessaria la propagazione dell'origine dell'orologio in tutta la rete. Per una spiegazione più dettagliata sui servizi CES, leggere un'introduzione ai servizi di emulazione di circuito.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Presupposti

Le configurazioni di esempio descritte in questo documento si basano sui seguenti presupposti:

- In questo esempio viene utilizzata la temporizzazione sincrona.

- Il PBX1 fornisce alla rete ATM l'origine dell'orologio, ovvero l'origine di riferimento principale (PRS). Vedere il diagramma seguente.

- Il PBX2 viene sincronizzato con lo stesso orologio del PBX1 (del provider di servizi).

Nota: questi orologi devono avere la stessa precisione e devono essere in fase.

- Il frame su entrambi i PBX è Extended Superframe (ESF). Questa è l'impostazione predefinita di LS1010, quindi non è necessario configurarla esplicitamente. Tuttavia, per finalità dimostrative, la configurazione verrà effettuata nell'esempio.

- Il codice di linea in entrambi i PBX è la sostituzione binaria 8-zero (B8ZS). Questa è l'impostazione predefinita di LS1010, quindi non è necessario configurarla esplicitamente. Tuttavia, per finalità dimostrative, la configurazione verrà effettuata nell'esempio.

- Il PVC 0/100 viene utilizzato tra 8540-MSR e LS1010.

- La distanza tra il PBX e lo switch ATM è inferiore a 110 piedi sul CES PAM. Questa lunghezza è il valore predefinito di line build-out (lbo) e non deve essere configurata in modo esplicito. Tuttavia, per finalità dimostrative, la configurazione verrà effettuata nell'esempio.

- L'LS1010 è dotato di FC-PFQ e l'8540MSR di RP Stratum 3. Queste schede sono necessarie per garantire un buon ripristino della temporizzazione.

- Le pseudo interfacce ATM (ATM-Px/y/z) vengono create quando si definisce il circuito. Fare riferimento a questa documentazione correlata per ulteriori dettagli.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Configurazione 8540-MSR

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configurazione LS1010-A

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verifica

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Per verificare che i circuiti CES siano attivi su entrambi i lati, usare il comando show ces interface. Vedere l'output di esempio seguente:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Usare il comando show atm vc per stabilire il PVC tra i due switch ATM. Vedere l'output di esempio seguente:

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Per verificare che non vi siano slittamenti nella temporizzazione, usare il comando show ces circuit cbr x/y/z 0 e verificare se i flussi in entrata o in uscita sono in aumento. Accertarsi di usare questo comando anche sul lato 8540-MSR. Vedere l'output di esempio seguente:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Introduzione ai servizi di emulazione dei circuiti

- Guida di riferimento ai comandi di ATM Switch Router

- Pagina di supporto per la tecnologia ATM

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems