Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In generale, i bridge operano al livello di collegamento dati (livello 2) del modello di riferimento OSI (Open System Interconnection). Un bridge filtra, inoltra o inoltra un frame in ingresso in base all'indirizzo MAC (Media Access Control) di tale frame.

Il bridging è la configurazione predefinita che i modem via cavo ottengono quando sono in linea.

Nelle applicazioni di bridging, il router di accesso ai cavi Cisco serie uBR900 funziona come un bridge trasparente per un massimo di 254 dispositivi sulla porta Ethernet con software Cisco IOS® versione 12.0.5T1 e successive. Le versioni precedenti del software Cisco IOS supportano un massimo di tre dispositivi sulla porta Ethernet del router Cisco serie uBR900.

Questa configurazione è stata testata con un uBR904 con software Cisco IOS versione 12.0(7)T e con software Cisco IOS versione 12.1(2)T.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Un uBR904 con software Cisco IOS versione 12.0(7)T

- Cisco uBR723 con software Cisco IOS versione 12.1(2)T

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

uBR900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

Nota: la configurazione precedente è stata ottenuta dopo l'accensione del modem via cavo e il raggiungimento dello stato online. Non sono state apportate modifiche alla configurazione rispetto ai valori predefiniti. Notare anche che nelle versioni precedenti di Cisco IOS, l'interfaccia del cavo mostrerà un indirizzo IP effettivo, a differenza di "indirizzo IP negoziato".

uBR7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Verifica

Nota: alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Per verificare il corretto funzionamento, immettere il comando show cable modem su Cisco uBR7200. In questo modo viene elencato lo stato dei modem via cavo collegati a Cisco uBR7200. Di seguito è riportata una schermata di output tratta dal router uBR7200:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Se lo stato non è "online", è necessario risolvere il problema. Dal Cisco uBR900, è possibile immettere debug cable-modem mac log in modalità dettagliata. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere Risoluzione dei problemi relativi ai modem cablati uBR non in linea.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto dei cavi

- Funzioni di bridging e routing per il modem cablato Cisco uBR904

- Risoluzione dei problemi relativi ai modem cablati uBR non in linea

- Supporto tecnico – Cisco Systems