Sommario

Introduzione

64-QAM a 6.4 MHz

Tipi di canale DOCSIS

Vantaggi

Restrizioni

Registrazione di CM in un ambiente misto

Punti chiave

Preamboli e costellazioni

Livelli di alimentazione upstream

Configurazioni

Profili di modulazione

Esempio di modulazione del cavo - Profilo 121 - Modalità mista

5x20S in modalità mista con mini slot a 2 tasti a larghezza di canale 3,2 MHz

28U in modalità mista con mini slot a 2 tick e larghezza del canale di 3,2 MHz

Esempio di Cable Modulation-Profile 221 - Modalità ATDMA

5x20S in modalità ATDMA con mini slot a 1 trattino a 6,4 MHz di larghezza di canale

28U in modalità ATDMA con mini slot a 1 trattino a 6,4 MHz di larghezza del canale

Verifica delle configurazioni ATDMA e del traffico

Verifica del traffico ATDMA

Verifica analizzatore spettro

Riepilogo

Informazioni correlate

Introduzione

Advanced Time Division Multiple Access (ATDMA) è un'estensione DOCSIS 2.0 per la capacità a monte (Stati Uniti). Fornisce un canale americano più grande fino a 6.4 MHz a 5.12 Msym/sec e fornisce schemi di modulazione più alti come la modulazione di ampiezza di quadratura 8 (8-QAM), 32-QAM e 64-QAM. ATDMA fornisce anche una maggiore robustezza del livello fisico sotto forma di sedici T-byte di FEC (Forward Error Correction), interfoliazione US burst e un equalizzatore a 24 tocchi.

Il PHY (Advanced Physical Layer) presente sulle nuove schede di linea fornisce anche la conversione da analogico a digitale, l'elaborazione digitale dei segnali e la cancellazione degli ingressi che possono aiutare i vecchi modem DOCSIS 1.0. Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità PHY avanzate, consultare il documento sulle tecnologie avanzate a livello PHY per i dati ad alta velocità su cavo (informazioni in lingua inglese).

64-QAM a 6.4 MHz

La Figura 1 mostra un canale di 6,4 MHz con 64-QAM su un analizzatore di spettro. La larghezza del canale è evidente, ma lo schema di modulazione non lo è. L'aspetto è influenzato anche dalle impostazioni dell'analizzatore e dal modello di traffico. Utilizzare un modello casuale da un generatore di traffico per ottenere una traccia più uniforme.

Figura 1 - 64-QAM a 6.4 MHz

Tipi di canale DOCSIS

DOCSIS 2.0 ha introdotto diversi tipi di canale per distinguere le diverse modalità di funzionamento del canale a monte. Questi tipi sono:

- Tipo 1: solo DOCSIS 1.0 e 1.1.

- Tipo 2: DOCSIS 1.x e ATDMA (modalità mista).

I modem via cavo DOCSIS 1.x (CM) utilizzano i codici di utilizzo dell'intervallo (IUC) 5 e 6, mentre i modem DOCSIS 2.0 CM trasmettono nei nuovi IUC 9, 10 e 11, che potrebbero utilizzare ordini di modulazione più elevati non disponibili in 1.x. La IUC 11 è stata aggiunta per i flussi di servizi di sovvenzione non sollecitati (UGS). Per le spiegazioni sui profili di modulazione, vedere Informazioni sui profili di modulazione a monte.

- Tipo 3: solo DOCSIS 2.0.

Questo tipo di canale utilizza il tipo di messaggio MAC 29 nel descrittore di canale upstream (UCD) inviato sul canale downstream (DS) per garantire che solo 2,0 CM tentino di registrarsi. In questo modo si impedisce ai CM 1.x di utilizzare il canale statunitense. Inoltre, è stato aggiunto un altro IUC per i flussi di servizi di sovvenzione non richiesti (UGS). Questo è noto come IUC 11 per UGS avanzato (a-ugs).

I canali DOCSIS di tipo 3 hanno 2 modalità secondarie:

- Tipo 3A per ATDMA

- Type 3S for Synchronous Code Division Multiple Access (SCDMA) - Questa modalità secondaria non sarà disponibile sul sistema di terminazione del modem via cavo (CMTS) di Cisco fino alla fine del 2004.

Vantaggi

DOCSIS 2.0 offre una maggiore efficienza spettrale, un uso migliore dei canali esistenti, una velocità di trasmissione più elevata in direzione USA (fino a 30,72 Mbps), una velocità per modem superiore con un numero maggiore di pacchetti al secondo (PPS) e canali più ampi (che forniscono un migliore multiplexing statistico). Un canale con ampiezza 6,4 MHz è statisticamente migliore di due canali con ampiezza 3,2 MHz e richiede solo una porta US invece di due.

In combinazione con il supporto DOCSIS 2.0, l'ultima generazione di schede di linea CMTS supporta altre funzionalità, come la cancellazione migliorata dell'ingresso che consente ordini più elevati di modulazione e una leggera sovrapposizione di frequenza. Quest'ultimo punto non è consigliato, ma può essere dimostrato che funziona. La cancellazione degli ingressi si dimostra efficace contro i peggiori problemi delle piante, come la distorsione del percorso comune (CPD), la Citizen Band (CB), la radio a onde corte e la radio a prosciutto. In tal modo si liberano parti inutilizzate dello spettro a monte e si forniscono assicurazioni per i servizi di linea.

ATDMA migliora anche la flessibilità quando viene utilizzato in combinazione con le interfacce virtuali e il bilanciamento del carico. Un dominio MAC 1x1 potrebbe avere più senso per i clienti commerciali, mentre un dominio MAC 1x7 potrebbe essere più adatto per i clienti residenziali.

Restrizioni

Di seguito sono riportate alcune delle attuali limitazioni di ATDMA:

- Non funziona con il bilanciamento del carico, perché i pesi del bilanciamento del carico degli Stati Uniti sono sconosciuti quando si utilizzano canali statunitensi di tipo 2 (modalità mista). I pesi sono correlati alla velocità aggregata della "tubazione". In un ambiente misto (DOCSIS 1.x e 2.0), i CM 1.x possono avere un peso di 10,24 Mbps e i CM 2.0 un peso di 15 Mbps.

- È disponibile sulla scheda MC5x20S nel software IOS® versione 12.2(15)BC2a e successive.

- Non funziona completamente con Advanced Spectrum Management, in quanto esistono solo due soglie configurabili, ma se si utilizzano ordini di modulazione superiori con ATDMA è possibile che ne vengano garantite tre.

- La larghezza massima del canale per la modalità mista è di 3,2 MHz, quindi 2,0 CM sono limitati da 1,x CM.

- Non è disponibile il supporto SCDMA o la qualifica DOCSIS 2.0-CableLabs "completa" fino a quando la scheda MC5x20T non verrà rilasciata verso la fine del 2004.

Registrazione di CM in un ambiente misto

Il provisioning di un modem via cavo (CM) con il relativo file di configurazione, in modalità 1.0 o 1.1, è indipendente dalla modalità PHY utilizzata (accesso multiplex a divisione di tempo [TDMA], ATDMA o SCDMA). Impostando il tipo, la lunghezza e il valore (TLV) 39 su 0 si evita che nella modalità 2.0 venga visualizzato 2,0 CM. Se TLV 39 viene omesso (impostazione predefinita) o è impostato su 1, un CM di 2 tenta di connettersi in modalità 2.0.

Il valore TLV 40 viene utilizzato per attivare le modalità di prova in 2,0 CM. Questo è specificato nella sezione C.1.1.20 di SP-RFIv2.0-I02-020617 e ulteriormente specificato come appartenente al file di configurazione DOCSIS della sezione D.3.1. Questo campo deve essere incluso nel calcolo del controllo dell'integrità del messaggio CMTS (MIC). Fare riferimento all'appendice C.1.1.19 RFI di DOCSIS 2.0, pagina 336.

La Figura 2 mostra il file che deve essere modificato per poter configurare TLV 39. Il file si trova in: C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco Broadband Configurator\docsisconfig\resources. Fare clic con il pulsante destro del mouse su DOCSIS_Config-properties e aprirlo con un editor di testo.

Figura 2 - Applicazione Configurator da modificare

Cercare RemoveUnknownTypeTLV=no e assicurarsi che venga visualizzato no. Il file contiene inoltre le righe seguenti:

# This field is editable.

# This specifies whether the non-DOCSIS, non-PacketCable TLVs (type in range 128 to 250) &

# DOCSIS 2.0 specific TLVs 39 & 40 should be removed when save generated config file.

Ciò consente all'utente di impostare DOCSIS TLV 39 nell'applicazione Configurator. La Figura 3 mostra la modalità Testo di un file DOCSIS 1.1 CM quando si utilizza l'applicazione Configurator.

Figura 3 - Modalità testo del Configurator

Inserite 39 = 0 per forzare la registrazione di 2.0 CM in modalità 1.x oppure inserite 39 = 1 per la modalità 2.0. Dopo il salvataggio e la riapertura, la modifica apparirà come segue:

Al contrario, la linea visualizza Sì quando viene impostata su 1.

Punti chiave

Accertarsi che la larghezza del canale sia adatta dove previsto. Ad esempio, una frequenza centrale di 8 MHz non è legale perché un canale di 6.4 MHz si estenderebbe oltre il limite della banda di 5 MHz. Quando utilizzate i gruppi di spettro, verificate che la banda sia sufficientemente grande per il canale desiderato. Tenere presente che le dimensioni dei segni di graduazione cambiano automaticamente con la modifica della larghezza dei canali. Un canale di 6,4 MHz utilizza un minislot di 1 tick per impostazione predefinita; 3,2 MHz, 2 tick; 1,6 MHz, 4 tick; 0,8 MHz, 8 tick e così via.

Le schede di linea possono utilizzare chip US diversi e richiedere profili di modulazione diversi per ogni chip. La linecard MC5x20S utilizza un TI4522 per la demodulazione fisica degli Stati Uniti e la MC28U utilizza la Broadcom 3138 per la demodulazione degli Stati Uniti. Entrambe le linecard traggono vantaggio dalla nuova interfaccia DOCSIS MAC-PHY (DMPI) specificata in DOCSIS 2.0. DMPI fornisce flessibilità ai fornitori CMTS come Cisco per utilizzare una varietà di chip DOCSIS e per fornire un prodotto meno costoso per gli utenti CMTS.

Preamboli e costellazioni

Un altro punto chiave è che i preamboli ATDMA sono sempre QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) 0 o 1, dove 0 indica un preambolo di basso consumo e 1 indica un preambolo di alto consumo. I CM 1,x originali utilizzano un preambolo che è lo stesso dei dati, che si tratti di QPSK o 16-QAM. Poiché il preambolo era un modello coerente tra due atterraggi di simboli, era essenzialmente un sistema di chiavi a scorrimento bifase (BPSK). La Figura 4 mostra le nuove costellazioni del preambolo ATDMA.

Figura 4 - Costellazioni preambolo ATDMA

La Figura 5 mostra rispettivamente le costellazioni 16-QAM e 64-QAM, mentre la Figura 6 mostra alcune costellazioni meno comunemente usate, come 8-QAM e 32-QAM.

Figura 5 - Costellazioni 16-QAM e 64-QAM

Figura 6 - Costellazioni dello schema di modulazione meno comuni (8-QAM e 32-QAM)

Livelli di alimentazione upstream

DOCSIS fornisce intervalli di livelli di alimentazione basati sulla larghezza del canale statunitense. La tabella 1 elenca gli intervalli di alimentazione per le larghezze dei canali associate.

Tabella 1 - Larghezza del canale rispetto all'intervallo di alimentazione

Larghezza canale (MHz)

Range @ CMTS (dBmV)

0.2

da -16 a 14

0.4

da -13 a 17

0.8

da -10 a 20

1.6

da -7 a 23

3.2

da -4 a 26

6.4

da -1 a 29

Nota: raddoppiando la larghezza del canale si riduce il rapporto vettore/rumore (CNR) di 3 dB. Se Cisco mantenesse la stessa densità spettrale di potenza (PSD), i CM avrebbero lo stesso CNR, ma si potrebbe avere la possibilità di massimizzare i CM. Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione a monte, vedere Come aumentare la disponibilità e il throughput del percorso di ritorno.

La modulazione utilizzata determina anche la potenza massima di uscita CM. DOCSIS dichiara 58 dBmV per QPSK, 55 dBmV per 16-QAM, 54 dBmV per 64-QAM e 53 dBmV per SCDMA. La maggior parte dei CM, tuttavia, farà di più.

Configurazioni

Tutti i comandi e gli output dei comandi sono visualizzati su un uBR10k con software Cisco IOS versione 12.2(15)BC2a. Nella configurazione dell'interfaccia del cavo, alla porta USA può essere assegnata la modalità docsis, come mostrato nell'esempio:

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode ?

atdma       DOCSIS 2.0 ATDMA-only channel

tdma        DOCSIS 1.x-only channel

tdma-atdma  DOCSIS 1.x and DOCSIS 2.0 mixed channel

Se è selezionata la modalità ATDMA, 1,x CM non deve essere compreso nell'intervallo su questo US e vengono visualizzate le seguenti informazioni:

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 docsis-mode atdma

%Docsis mode set to ATDMA-only (1.x CMs will go offline)

%Modulation profile set to 221

Sono disponibili le seguenti larghezze di canale:

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width ?

1600000     Channel width 1600 kHz, symbol rate 1280 ksym/s

200000      Channel width 200 kHz, symbol rate 160 ksym/s

3200000     Channel width 3200 kHz, symbol rate 2560 ksym/s

400000      Channel width 400 kHz, symbol rate 320 ksym/s

6400000     Channel width 6400 kHz, symbol rate 5120 ksym/s

800000      Channel width 800 kHz, symbol rate 640 ksym/s

Se viene selezionata una larghezza di canale di 6,4 MHz, il minislot cambia automaticamente in 1 tick, e vengono visualizzate le seguenti informazioni:

ubr10k(config-if)# cable upstream 0 channel-width 6400000

%With this channel width, the minislot size is now changed to 1 tick

Verificare le impostazioni dell'interfaccia con il comando show controller:

ubr10k# show controller cable6/0/0 upstream 0

Cable6/0/0 Upstream 0 is up

Frequency 16 MHz, Channel Width 6.400 MHz, 64-QAM Symbol Rate 5.120 Msps

This upstream is mapped to phy port 0

Spectrum Group is overridden

SNR - Unknown - no modems online.

Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 0

Ranging Backoff auto (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval auto (60 ms)

Tx Backoff Start 3, Tx Backoff End 5

Modulation Profile Group 221

Concatenation is enabled

Fragmentation is enabled

part_id=0x0952, rev_id=0x00, rev2_id=0x00

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Ticks is = 1

Minislot Size in Symbols = 32

Bandwidth Requests = 0x0

Piggyback Requests = 0x0

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x0

Minislots Granted  = 0x0

Minislot Size in Bytes = 24

Map Advance (Dynamic) : 2180 usecs

UCD Count = 313435

ATDMA mode enabled

L'interfaccia di esecuzione è simile alla seguente:

ubr10k# show running interface cable6/0/0

interface Cable6/0/0

no ip address

cable bundle 1

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 453000000

cable downstream channel-id 0

no cable downstream rf-shutdown

cable upstream max-ports 5

cable upstream 0 connector 0

cable upstream 0 frequency 16000000

cable upstream 0 docsis-mode atdma

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 6400000

cable upstream 0 minislot-size 1

cable upstream 0 modulation-profile 221

cable upstream 0 s160-atp-workaround

no cable upstream 0 shutdown

!--- Output suppressed.

cable upstream 4 connector 16

cable upstream 4 frequency 15008000

cable upstream 4 power-level 0

cable upstream 4 channel-width 1600000

cable upstream 4 minislot-size 4

cable upstream 4 modulation-profile 21

cable upstream 4 s160-atp-workaround

no cable upstream 4 shutdown

Profili di modulazione

L'introduzione della modalità docsis consente la configurazione di un canale statunitense nella modalità desiderata. Ogni modalità dispone di un proprio intervallo di profili "valido":

- TDMA—cable modulation-profile xx (dove xx equivale a 01 a 99) La modalità TDMA richiede numeri di profilo di modulazione inferiori a 100.

- ATDMA-TDMA—cable modulation-profile 1xx (dove xx equivale a 01 a 99, quindi da 101 a 199)

- ATDMA—cable modulation-profile 2xx (dove xx equivale a 01 a 99, quindi da 201 a 299)

I nuovi burst ATDMA, noti come codici di utilizzo intervallo (IUC), vengono introdotti per le modalità DOCSIS mista e solo ATDMA.

- IUC 9 - concessione PHY avanzata breve (a-short)

- IUC 10 - concessione PHY avanzata di lunga durata (a-long)

- IUC 11—Advanced PHY UGS (a-ugs; modalità solo ATDMA)

Attenzione: i comandi show run e show cable modulation potrebbero non essere accurati quando si visualizzano i profili di modulazione. Accertarsi di utilizzare show cable modulation cablex/y upstream z nel software Cisco IOS versione 12.2(15)BC2a per visualizzare il profilo effettivo utilizzato.

Nota: ogni scheda di linea ha uno schema di numerazione "valido": da 1 a 10 per le schede legacy, x2x per MC5x20 e x4x per la scheda di linea MC28U. La tabella 2 elenca i diversi scenari:

Tabella 2 - Numero del profilo di modulazione per ciascuna modalità DOCSIS

Numeri profilo

Linecard

Modalità DOCSIS

1–10

MC28C e MC16x

TDMA

21–30

MC5x20S

TDMA

121–130

MC5x20S

TDMA-ATDMA

221–230

MC5x20S

ATDMA

41–50

MC28U

TDMA

141–150

MC28U

TDMA-ATDMA

241–250

MC28U

ATDMA

361–370

MX5x20T

SCDMA

Esempio di modulazione del cavo - Profilo 121 - Modalità mista

La tabella 3 è un esempio di profilo di modulazione per la scheda di linea MC5x20S per ATDMA-TDMA, modalità mista. Il testo in grassetto indica i profili costruiti da Cisco.

Tabella 3 - Impostazioni del profilo di modulazione per la modalità mista

IUC

Voce

Descrizione

10

lungo

Advanced PHY Long Grant Burst

9

a breve

Advanced PHY Short Grant Burst

11

a-ugs

Advanced PHY non richiesto Grant Burst

1

initial

Sequenza scatti iniziale

6

lungo

Long Grant Burst

mix-high

Crea profilo misto QPSK/ATDMA QAM-64 predefinito

miscuglio

Crea profilo misto QPSK/ATDMA QAM-16 predefinito

misto

Crea profilo misto QPSK/ATDMA QAM-32 predefinito

mix-qam

Crea profilo misto QAM-16/ATDMA QAM-64 predefinito

qam-16

Crea profilo QAM-16 predefinito

qpsk

Crea profilo QPSK predefinito

2

reqdata

Burst di richieste/dati

3

richiesta

Burst richiesta

robusto-mix-alto

Creazione di un solido profilo di modulazione combinata QPSK/ATDMA QAM-64

robusto-mix-mid

Creazione di un solido profilo di modulazione mix QPSK/ATDMA QAM-32

robust-mix-qam

Creazione di un profilo di modulazione mix QAM-16/ATDMA QAM-64

5

breve

Short Grant Burst

4

stazione

Sequenza scatti stazione

In questi esempi viene illustrato il comando corretto per visualizzare i profili assegnati a specifici Stati Uniti:

5x20S in modalità mista con mini slot a 2 tasti a larghezza di canale 3,2 MHz

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

121 request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152  0  22   no   yes  0    qpsk0 na

121 initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  0    qpsk0 na

121 short   qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 long    qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 na

121 a-short qpsk  64  no   0x3  0x4E 0x152  12 22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-long  qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

121 a-ugs   qpsk  64  no   0x9  0xE8 0x152  0  22   yes  yes  0    qpsk0 no

28U in modalità mista con mini slot a 2 tick e larghezza del canale di 3,2 MHz

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod  IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre  Pre   RS

len enco T     k   seed   B  time CW       offst Type

141 request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152  0  8    no   yes  396  qpsk  no

141 initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152  0  48   no   yes  6    qpsk  no

141 short   qpsk  100 no   0x3  0x4E 0x152  35 25   yes  yes  396  qpsk  no

141 long    qpsk  80  no   0x9  0xE8 0x152  0  135  yes  yes  396  qpsk  no

141 a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152  14 14   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

141 a-ugs   64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152  96 56   yes  yes  396  qpsk1 no

Esempio di Cable Modulation-Profile 221 - Modalità ATDMA

La tabella 4 è un esempio di profilo di modulazione per la scheda di linea MC5x20 per la modalità ATDMA. Il testo in grassetto indica i profili costruiti da Cisco.

Tabella 4 - Impostazioni del profilo di modulazione per la modalità ATDMA

Voce

Descrizione

lungo

Advanced PHY Long Grant Burst

a breve

Advanced PHY Short Grant Burst

a-ugs

Advanced PHY non richiesto Grant Burst

initial

Sequenza scatti iniziale

mix-high

Crea profilo misto ATDMA QPSK/QAM-64 predefinito

miscuglio

Crea profilo misto ATDMA QPSK/QAM-16 predefinito

misto

Crea profilo misto ATDMA QPSK/QAM-32 predefinito

mix-qam

Crea profilo misto ATDMA QAM-16/QAM-64 predefinito

qam-16

Crea profilo ATDMA QAM-16 predefinito

qam-32

Crea profilo ATDMA QAM-32 predefinito

qam-64

Crea profilo ATDMA QAM-64 predefinito

qam-8

Crea profilo ATDMA QAM-8 predefinito

qpsk

Crea profilo QPSK ATDMA predefinito

reqdata

Burst di richieste/dati

richiesta

Burst richiesta

robusto-mix-alto

Creazione di un solido profilo di modulazione misto ATDMA QPSK/QAM-64

robusto-misto-basso

Creazione di un solido profilo di modulazione misto ATDMA QPSK/QAM-16

robusto-mix-mid

Creazione di un solido profilo di modulazione mix ATDMA QPSK/QAM-32

stazione

Sequenza scatti stazione

5x20S in modalità ATDMA con mini slot a 1 trattino a 6,4 MHz di larghezza di canale

ubr10k# show cable modulation-profile cable6/0/0 upstream 0

Mod  IUC     Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

221  request qpsk  32  no   0x0  0x10 0x152 0   22   no   yes   0    qpsk0 no

221  initial qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  station qpsk  64  no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   64   qpsk0 no

221  a-short 64qam 64  no   0x6  0x4E 0x152 6   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-long  64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

221  a-ugs   64qam 64  no   0x8  0xE8 0x152 0   22   yes  yes   64   qpsk1 no

28U in modalità ATDMA con mini slot a 1 trattino a 6,4 MHz di larghezza del canale

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

Mod   IUC    Type  Pre Diff FEC  FEC  Scrm  Max Grd  Last Scrm Pre   Pre   RS

len enco T     k   seed  B  time  CW        offst Type

241  request qpsk  64  no   0x0  0x10 0x152 0   8    no   yes   396  qpsk0 no

241  initial qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  station qpsk  128 no   0x5  0x22 0x152 0   48   no   yes   6    qpsk0 no

241  a-short 64qam 100 no   0x9  0x4E 0x152 6   10   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-long  64qam 160 no   0xB  0xE8 0x152 96  56   yes  yes   396  qpsk1 no

241  a-ugs   16qam 108 no   0x9  0xE8 0x152 18  16   yes  yes   396  qpsk1 no

Per ulteriori informazioni sui profili di modulazione upstream, vedere Informazioni sui profili di modulazione upstream.

Verifica delle configurazioni ATDMA e del traffico

Per verificare che i modem utilizzino ATDMA quando previsto, eseguire questi comandi per visualizzare le funzionalità e le configurazioni di CM:

ubr7246-2# show cable modem mac

MAC Address        MAC   Prim  Ver    QoS     Frag Cnct PHS Priv DS    US

State  Sid          Prov                       Saids Sids

0090.8343.9c07    online 11   DOC1.1  DOC1.1  yes  yes  yes BPI  22    5

00e0.6f1e.3246    online 1    DOC2.0  DOC1.1  yes  yes  yes BPI+ 255   16

Con questo comando vengono visualizzate le funzionalità di CM, non necessariamente l'operazione eseguita.

ubr7246-2# show cable modem phy

MAC Address      I/F   Sid USPwr  USSNR  Timing uReflec DSPwr  DSSNR   Mode

(dBmV) (dB)   Offset (dBc)   (dBmV) (dB)

0006.5305.ad7d C3/0/U0  1  41.03  31.13  2806   16      -1.00  34.05   tdma

0000.39f7.8e6b C6/0/U0  5  50.01  36.12  1469   22       0.02  34.08   atdma

000b.06a0.7120 C6/1/U1  1  32.00  36.12  2010   41       6.02  41.05   tdma

Questo comando visualizza la modalità e altre impostazioni del livello fisico utilizzate da CM. Alcune di queste voci non vengono visualizzate a meno che non sia configurata la query remota.

Verifica del traffico ATDMA

Quando si verifica il traffico ATDMA, è più semplice monitorare un modem via cavo su un server statunitense. Il comando ping non viene concatenato, quindi è un facile test per verificare che le concessioni brevi siano usate per pacchetti piccoli, come i frame Ethernet da 64 byte. Eseguire il comando ping tra il CMTS e il CM a 46 byte.

Verificare innanzitutto le impostazioni corrette, ad esempio il profilo di modulazione, la configurazione corrente e il tipo CM.

1. Immettere questo comando

ubr7246-2# show cable modulation-profile cable6/0 upstream 0

242  a-short 64qam 100 no 0x9 0x4E 0x152   7  14  yes  yes 396 qpsk1 no

242  a-long  64qam 160 no 0xB 0xE8 0x152 245 255  yes  yes 396 qpsk1 no

2. Immettere questo comando

ubr7246-2# show cable modem cable6/0

000b.06a0.7116 10.200.100.158  C6/0/U0  online  11  1.00 2065  0  N

3. Eseguire il ping dell'indirizzo IP desiderato e verificare che gli slot a-short vengano incrementati correttamente.

che possono aumentare più del previsto a causa del traffico SNMP (Simple Network Management Protocol) o della manutenzione della stazione.

1. Immettere questo comando

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 2100, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. Immettere questo comando

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 46

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 46-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 1/3/28 ms

3. Immettere questo comando

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3100, ATDMA Long Grant Slots 20871

Per verificare che i pacchetti di grandi dimensioni, ad esempio i frame Ethernet da 1518 byte, utilizzino concessioni lunghe, è possibile usare il comando ping tra il CMTS e il CM e i 1500 byte.

1. Immettere questo comando

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3281, ATDMA Long Grant Slots 20871

2. Eseguire il ping con frame Ethernet da 1500 byte per verificare che il traffico ATDMA Long venga utilizzato correttamente.

ubr7246-2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.200.100.158

Repeat count [5]: 1000

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]: 1

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 1500-byte ICMP Echos to 10.200.100.158, timeout is 1 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 4/5/36 ms

3. Immettere questo comando

ubr7246-2# show interface cable6/0 mac-scheduler 0 | inc Slots

ATDMA Short Grant Slots 3515, ATDMA Long Grant Slots 21871

Verifica analizzatore spettro

Un altro modo per verificare gli attributi del livello fisico è visualizzare il pacchetto USA nel dominio temporale di un analizzatore di spettro. La Figura 7 mostra un pacchetto da 1518 byte che utilizza 64-QAM a 6,4 MHz.

Figura 7 - Pacchetto da 1518 byte con QAM 64 a 6,4 MHz

Il pacchetto richiede solo circa 400 µ perché usa uno schema di modulazione e una velocità di simboli elevati.

La Figura 8 mostra lo stesso pacchetto con 16-QAM a 3,2 MHz.

Figura 8 - Pacchetto da 1518 byte con QAM a 16 byte a 3,2 MHz

Il pacchetto richiede circa 1200 µs perché usa uno schema di modulazione e una velocità dei simboli inferiori. Il throughput di 64-QAM a 6.4 MHz è di circa 30 Mbps; confrontate questo con il throughput di 16-QAM a 3.2 MHz, che è di circa 10 Mbps. La differenza è un fattore tre, che coincide con un tempo di trasmissione del pacchetto tre volte più lungo.

La Figura 9 mostra un pacchetto da 1518 byte che utilizza QPSK a 3,2 MHz.

Figura 9 - Pacchetto da 1518 byte con QPSK a 3,2 MHz

Il pacchetto richiede circa 2500 µs perché usa lo schema di modulazione più basso e una velocità dei simboli di 2,56 Msym/sec. QPSK a 3,2 MHz è di circa 5 Mbps ed è due volte più lento della Figura 8, offrendo così un pacchetto che impiega due volte più a serializzare.

Riepilogo

Cisco fornirà DOCSIS 2.0, Advanced PHY, con le seguenti funzionalità:

- MAC ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) Cisco (interfaccia DMPI è un requisito 2.0)

- Texas Instruments (TI) ATDMA US, Broadcom DS (5x20), Broadcom US & DS (28U)

- Upconverter integrato

- Gestione integrata dello spettro

- Elaborazione distribuita

- Assegnazione flessibile a USA e DS (interfacce virtuali)

- Connettore Dense (5x20)

Se il motivo per cui si utilizza ATDMA è la velocità più elevata per modem, è necessario modificare molti altri parametri, ad esempio tick minislot, profilo di modulazione, impostazioni massime burst, default-phy-burst cavo e altre impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla descrizione del throughput dei dati in un mondo DOCSIS.

Ci sono altri fattori che possono influire direttamente sulle prestazioni della rete via cavo, ad esempio il profilo QoS (Quality of Service), il rumore dell'impianto, la limitazione della velocità, la combinazione di nodi, l'sovrautilizzo e così via. La maggior parte di questi argomenti sono trattati in dettaglio in Risoluzione dei problemi di prestazioni lente nelle reti modem cablate e Informazioni sul throughput dei dati in un mondo DOCSIS.

Nota: verificare che 1,0 CM, che non può essere frammentato, abbia una frammentazione massima inferiore a 2000 byte.

Uno degli stati che possono comparire nel comando show cab modem è reject(na), che indica un nack di rifiuto. Il rifiuto si verifica nelle situazioni seguenti:

- Quando il modem restituisce un NACK di registrazione al CMTS dopo aver ricevuto una risposta di registrazione dal CMTS.

- Se il produttore a contratto DOCSIS 1.1 (o successivo) non restituisce un "Registration ACK" entro il periodo di tempo corretto.

Informazioni correlate

- Supporto tecnologico via cavo

- Supporto tecnico – Cisco Systems