Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Impostazione iniziale

Fasi della configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Discussioni correlate nella Cisco Support Community

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il timer LACP (Fast Link Aggregation Control Protocol) per il canale della porta in Cisco Application Centric Infrastructure (ACI).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware. Tuttavia, tutti gli screenshot e i comandi mostrati qui sono stati eseguiti su un fabric ACI con software 1.1(4e).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

All'inizio di questa guida alla configurazione, la struttura ACI è già configurata con un canale della porta sulla porta Leaf2 1/37-38 diretto a un dispositivo Nexus6000.

Configurazione

Impostazione iniziale

L'infrastruttura ACI è già configurata con un canale porta con LACP sul nome foglia ACI pod2-leaf2 porta 1/37-38. Tuttavia, questo canale porta esegue i timer LACP predefiniti, come mostrato eseguendo il comando su una sessione ssh sull'interfaccia ACI.

pod2-leaf2# show port-channel summary interface

port-channel  Port Channel interface

pod2-leaf2# show port-channel summary interface port-channel 3

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/37(P)   Eth1/38(P)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Dal punto di vista dell'interfaccia grafica, il canale della porta è indicato nelle regole di accesso/fabric:

Selezionare Interface Policies > Profiles (Criteri interfaccia) e assegnare un nome al canale della porta n6k2-PC, contenente le porte 37 e 38

e utilizzando l'opzione Criteri di interfaccia > Nome gruppi di criteri: n6k2-PC

Come mostrato nell'immagine, la posizione della configurazione.

Fasi della configurazione

Passaggio 1. Creare un criterio per il timer LACP rapido.

1. Selezionare Fabric/Access Policies, Interface Policies > Policies > Port Channel Member Policies (Policy interfaccia > Criteri membri canale porta) e fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso.

2. Compilare le finestre pop (Crea criterio membro del canale della porta) con un nome (qui FastLACP).

3. Selezionare la velocità di trasmissione: Veloce.

4. Fare clic su Sottometti.

Passaggio 2. Aggiungere il criterio di selezione alternativa al gruppo di criteri del canale della porta

1. Passare a Criteri fabric/accesso > Criteri interfaccia > Gruppi di criteri.

2. Scegliere il nome del criterio n6k2-PC (quello a cui si desidera applicare il timer LACP rapido).

3. Nel riquadro di lavoro, spostarsi nella parte inferiore dell'opzione e fare clic sull'icona + (più) accanto a Sostituisci gruppi di criteri.

Nella finestra popup (Crea gruppo di criteri di selezione alternativa), assegnare un nome (Fast) e aggiungere nel criterio Port Channel Member Policy, il criterio creato nel passaggio 1. (FastLACP)

Passaggio 3. Aggiungere questo criterio di selezione alternativa al gruppo di porte che costituiscono il canale della porta

1. Passare a Fabric/Access Policies > Interface Policies > Profiles (Policy di interfaccia > Profili) e selezionare il blocco della porta 37-38 sotto

n6k-2-PC

2. Nel riquadro di lavoro, Fare clic sulla riga con il gruppo di porte e Aggiungere il criterio di selezione alternativa creato nella porta 2 (nome Fast) nella sezione Gruppo di criteri di selezione alternativa.

3. Fare clic su Aggiorna

4. Fare clic su Sottometti

Configurazione completata.

Verifica

Per verificare che il canale della porta sia effettivamente configurato in modo da inviare pacchetti LACP veloci, archiviare una sessione ssh della foglia con il comando seguente:

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.