Sommario

Introduzione

Premesse

Abbreviazioni

Prerequisito per la risoluzione dei problemi dei canali porte vPC

Convalida vPC

1. Stato vPC : show vpc

2. Ruoli vPC, mac del sistema vPC e ID LAG: show vpc role

3. Stato del canale della porta : show port-channel extended

4. Dettagli TEP e stato del collegamento peer logico : show system internal epm vpc

5. Dettagli connessione ZMQ: mostra sistema interno vpcm zmq statistiche

Risoluzione dei problemi del canale della porta VPC

1. Porta fisica inattiva

2. Sospensione da parte di LACP

3. Sospensione da vPC

4. Sospensione individuale LACP

Altri errori

1. mcp-loop-err-disable

2. bpdu-guard-err-disable

Introduzione

Questo documento descrive come identificare e risolvere i problemi che possono verificarsi con vPC in ACI.

Premesse

Un vPC (Virtual Port Channel) consente ai collegamenti fisicamente connessi a due diversi nodi foglia ACI di apparire come un singolo canale porta a un terzo dispositivo (ossia, switch di rete, server, qualsiasi altro dispositivo di rete che supporta la tecnologia di aggregazione dei collegamenti). I vPC sono costituiti da due switch foglia ACI designati come vPC peer switch. Tra i peer vPC, uno è primario e l'altro secondario. Il sistema formato dagli switch viene definito dominio vPC

Nessun collegamento peer dedicato tra i peer vPC; invece il fabric stesso funge da MCT.

· Protocollo Peer Reachability - ZMQ viene utilizzato al posto di CFS.

· ZMQ è una libreria di messaggistica ad alte prestazioni open-source che utilizza TCP come trasporto.

· Questa libreria è fornita come libzmq sullo switch e collegata a ciascuna applicazione che deve comunicare con il peer vPC.

La raggiungibilità tra peer non viene gestita tramite un collegamento peer fisico; i trigger di routing vengono invece utilizzati per rilevare la raggiungibilità tra peer.

· vPC Manager si registra con URIB per le notifiche di route peer.

· Quando ISIS rileva un percorso verso il peer, URIB informa vPC manager, tentando a sua volta di aprire il socket ZMQ con il peer.

· Quando la route peer viene ritirata dall'ISIS, il manager vPC viene nuovamente informato da URIB e il collegamento MCT viene interrotto.

Come parte delle best practice di aggiornamento, si consiglia di aggiornare gli switch in ciascun pod in almeno due gruppi separati in modo che metà dei nodi foglia e dorsale in ciascun pod siano attivi in un determinato momento. Un esempio è costituito da un gruppo con nodi a foglia e a colonna vertebrale numerati pari e da un altro gruppo con foglia e colonna vertebrale numerate dispari in ciascun baccello. Con i dispositivi configurati con vPC, è possibile verificare che almeno un dispositivo sia attivo durante l'aggiornamento inserendoli in gruppi diversi. In questo modo si evitano interruzioni durante l'aggiornamento, in quanto almeno un dispositivo rimane attivo mentre l'altro viene aggiornato.

Abbreviazioni

ACI: infrastruttura incentrata sull'applicazione

vPC: Virtual Port Channel

MCT: Multicassis EtherChannel Trunk

CFS: servizi fabric Cisco

ZMQ: Zero Messaging Queue

LACP: Link Aggregation Control Protocol

PDU: Protocol Data Unit

LAG: Aggregazione dei collegamenti

Prerequisito per la risoluzione dei problemi dei canali porte vPC

Per la configurazione di vPC, vedere

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/L2-configuration/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-42x/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-421_chapter_0111.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/L2_config/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide_chapter_0100.html

Convalida vPC

1. Stato vPC : show vpc

FAB3-L1# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    up     success     success                    86

FAB3-L2# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po2    up     success     success                    86

L'output mostra che l'adiacenza peer è formata con vPC domain id 101. Nota: lo stato keep-alive vPC è disabilitato in ACI, poiché non è necessario alcun collegamento dedicato. Po3 è attivo nel vPC con la vlan attiva 86. Notare che i numeri del canale della porta possono essere diversi sugli switch a coppia vPC.

2. Ruoli vPC, mac del sistema vPC e ID LAG: show vpc role

FAB3-L1# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : primary, operational secondary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:81:c4:b1:25:4f

vPC local role-priority         : 101

FAB3-L2# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : secondary, operational primary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:5d:73:57:c4:2c

vPC local role-priority         : 102

Con questo comando viene mostrato che L1 è primario e L2 è secondario.

Poiché i dispositivi terminali sono collegati a due switch vPC diversi, è necessario che dispongano di un meccanismo che consenta di identificare i peer vPC come un unico dispositivo logico. Questo risultato viene ottenuto utilizzando il mac del sistema vPC nell'ID LAG condiviso tra i peer. In questo modo, i dispositivi terminali vedono i peer vPC come un'unica unità logica.

N3K# show lacp interface ethernet 1/24

Interface Ethernet1/24 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31726

PDUs rcvd: 31634

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 15d)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:05:52 2022

Local Port: Eth1/24   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x15d

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x4121

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x4121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

N3K# show lacp interface ethernet 1/25

Interface Ethernet1/25 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31666

PDUs rcvd: 31651

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 111), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 161)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:00:34 2022

Local Port: Eth1/25   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x161

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x111

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x111

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

L'output mostra l'ID LAG (7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121) che è una combinazione di Priorità come ID di sistema (32667 in esadecimale), vPC system mac(00:23:04:ee:be:65), Chiave operativa (33454 in esadecimale) e Identificatore porta.

3. Stato del canale della porta : show port-channel extended

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     101-102                  LACP      Eth1/33(P)

Show port-channel extended: visualizza ulteriori informazioni sullo stato dei collegamenti fisici che fanno parte del bundle port-channel.

4. Dettagli TEP e stato del collegamento peer logico : show system internal epm vpc

FAB3-L1# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 10.3.208.64

Peer TEP IP                   : 10.3.208.67

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 10.3.16.67

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

vPC# 686

if : port-channel3, if index : 0x16000002

local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP

current link state : LOCAL_UP_PEER_UP

vPC fast conv : Off

5. Dettagli connessione ZMQ: mostra sistema interno vpcm zmq statistiche

FAB3-L1# show system internal vpcm zmq statistics

--------------------------------------------

MCECM ZMQ counters

----------------------------------------------

ZMQ server                                        : 1

ZmQ: Registered ZmQ print callback

ZmQ: ====== Start ZMQ statistics printing ======

ZmQ: ZMQ socket type: 5, local ID: 40d0030a

ZmQ:     Socket base 0x1109c3b4, #endpoints 1

ZmQ:     Total 1 I/O pipes, CONNECT CNT: 0, DISCONNECT CNT: 0

ZmQ:     RX CNT: 66, BYTES: 124132, ERRORS: 0

ZmQ:     TX CNT: 66, BYTES: 125096, ERRORS: 0

ZmQ:         Pipe tcp://10.3.208.64:5001 (ID:  FD 54 flag 1 state 0): read 66 (124132 bytes) write 66 (125096 bytes) Peer I/O pipe: read  66 (125096 bytes) write 66 (124132 bytes)

ZmQ:         Stream engine 0xae90049c ZMQ SOCKET 0x1109c3b4 TCP FD: 54 @ 10.3.208.67:58740

ZmQ:             RX CNT: 72 BYTES: 124494 ERRORS: 0 TX CNT: 73 BYTES: 125458 ERRORS: 0

ZmQ:             CONNECT CNT: 0 DISCONNECT CNT: 0

ZmQ: ====== End ZMQ statistics printing ======

Le statistiche ZMQ mostrano lo stato della sessione ZMQ, il numero di volte in cui si sono verificate la connessione e le disconnessioni e gli eventuali errori.

Risoluzione dei problemi del canale della porta VPC

1. Porta fisica inattiva

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  success     success

Le scarpe Po3 sono fuori uso.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

Inoltre, viene esaminato lo stato delle interfacce che fanno parte del canale della porta. In questo caso, Eth1/33 è nello stato Inattivo. LACP è configurato come protocollo di bundling.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (notconnect)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:08:15

Last clearing of "show interface" counters never

9 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

Show interface output fornisce ulteriori dettagli sull'interfaccia e1/3. Possiamo vedere E1/33 abbassarsi con lo stato notconnect.

Azione consigliata:

Verificare che la porta sia connessa correttamente e che disponga della configurazione corretta.

2. Sospensione da parte di LACP

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(s)

L'output mostra che Eth1/33 è in stato sospeso. Per maggiori dettagli, consultiamo show interface Eth1/33.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspended-due-to-no-lacp-pdus)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:00:13

Last clearing of "show interface" counters never

12 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 1640 bits/sec, 0 packets/sec

Show interface suggerisce che la porta è sospesa perché non dispone di PDU LACP. È possibile esaminare ulteriormente i contatori LACP e verificare se le PDU LACP vengono inviate e ricevute.

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       314    264      0      0        0      0        0

FAB3-L1#

FAB3-L1#

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       315    264      0      0        0      0        0

L'output mostra che il contatore aumenta solo per i LACPDU inviati e il contatore di ricezione rimane costante. Ciò indica che non è stata ricevuta alcuna PDU LACP dall'estremità remota.

Per l'uso specifico dell'interfaccia, è possibile esaminare anche i parametri di negoziazione LACP, i contatori e così via., "show lacp interface e1/3".

FAB3-L1# show lacp interface e1/33

Interface Ethernet1/33 is suspended

Channel group is 3 port channel is Po3

PDUs sent: 317

PDUs rcvd: 264   received

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 00-23-04-ee-be-65, 82ae, 8000, 121), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since  Mon Aug 22 09:29:53 2022

Local Port: Eth1/33   MAC Address= 00-81-c4-b1-25-4f

System Identifier=0x8000,00-81-c4-b1-25-4f

Port Identifier=0x8000,0x121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=(Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0)

Actor Oper State=Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0,0x0

Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Partner Oper State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Aggregate or Individual(True=1)= 2

Inoltre, è possibile acquisire un pacchetto sulla foglia per i pacchetti LACP, usando filtri specifici per filtrare l'interfaccia in questione.

tcpdump -vvvi kpm_inb ether proto 0x8809

Azione consigliata:

Verificare che il dispositivo LACP sia configurato correttamente sul lato remoto e che invii le PDU LACP all'interfaccia corretta.

3. Sospensione da vPC

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  failed      vpc port channel

mis-config due to

vpc links in the 2

switches connected

to different

partners

Questo output mostra che il canale della porta vPC è inattivo a causa di una configurazione errata del vPC. Esaminiamo più in dettaglio lo stato del canale della porta.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

Qui Eth1/33 è in stato Down. Per maggiori informazioni, vedere 'show interface e1/33'.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspend-by-vpc)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

vPC utilizza l'ID LAG per determinare se i peer vPC sono connessi allo stesso host. In caso di mancata corrispondenza nell'ID LAG, le interfacce vengono sospese da vPC.

"Show vpc brief" mostra che i collegamenti fisici nel canale della porta sui peer vPC non sono connessi allo stesso dispositivo remoto.

Il confronto degli ID LAG può essere controllato con "show vpc consistency-parameters interface port-channel 3".

FAB3-L1# show vpc consistency-parameters interface port-channel 3

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

lag-id                      1     [(7f9b,                [(7f9b,

0-23-4-ee-be-65, 82ae, 0-23-4-ee-be-68, 82ae,

0, 0), (8000,          0, 0), (8000,

0-a6-ca-75-6f-c1,      0-a6-ca-75-6f-c1,

8000, 0, 0)]           8000, 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     0                      0

MTU                         1     9000                   9000

vPC card type               1     Empty                  Empty

Allowed VLANs               -     86                     86

Local suspended VLANs       -     -                      -

In caso di mancata corrispondenza, le porte LAG-ID vengono sospese.

Azione consigliata:

Verificare che i collegamenti fisici nel canale della porta siano collegati allo stesso dispositivo remoto.

4. Sospensione individuale LACP

Il protocollo LACP imposta una porta sullo stato sospeso se non riceve una PDU LACP dal peer. Ciò può impedire l'avvio di alcuni server, in quanto richiedono LACP per attivare logicamente la porta. È possibile regolare il comportamento in base all'utilizzo individuale disabilitando la sospensione individuale del provider di servizi di audioconferenza. A tale scopo, creare un criterio del canale della porta nel gruppo di criteri vPC e, dopo aver impostato la modalità su LACP attivo, rimuovere Sospendi porta singola. A questo punto, le porte nel vPC rimangono attive e continuano a inviare pacchetti LACP.

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(I)

L'output mostra che, anche se non sono state ricevute PDU LACP su Eth1/33 dopo la rimozione del flag di sospensione-individuale LACP, la porta è attiva come porta individuale. Tenere presente che con questa configurazione le PDU LACP vengono ancora inviate da ACI Leaf; una volta ricevute le PDU LACP, la porta torna alla modalità bundle.

Altri errori

Pochi altri errori di interfaccia non specifici di vPC ma ancora applicabili alle interfacce vPC. Fare riferimento ai collegamenti per ulteriori informazioni.

1. mcp-loop-err-disable

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/aci-guide-using-mcp-mis-cabling-protocol.pdf

2. bpdu-guard-err-disable

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/aci_virtual_edge/configuration/1-x/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1_chapter_0101.pdf